目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

CAB-25AS-FDTE配接器

相關資訊

簡介

本檔案將介紹CAB-25AS-FDTE介面卡的技術規範和佈線要求。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

CAB-25AS-FDTE配接器

此圖顯示介面卡CAB-25AS-FDTE（部件號CAB-25AS-FDTE）。此介面卡用於Cisco 2500系列，包括Access Server系列（Cisco 2509至Cisco 2512）。此介面卡的一端有一個RJ-45聯結器，另一端有一個凹式DB-25聯結器。

下表顯示了RJ-45、M/F DTE、M/F DCE和MMOD的針腳：

纜線

DB-25介面卡

RJ-45引腳

M/F DTE針腳

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

思科提供的FDTE介面卡標籤為「Terminal」。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems