目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

EIA/TIA-449速度和距離限制

串列電纜CAB-449MT

EIA/TIA-449串列電纜元件

EIA/TIA-449 DTE電纜引腳佈局

串列電纜CAB-449FC

EIA/TIA-449 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

相關資訊

簡介

本文檔提供EIA/TIA-449串列電纜的技術和電纜規格。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

EIA/TIA-449速度和距離限制

使用平衡驅動程式使EIA/TIA-449訊號能夠傳輸比EIA/TIA-232標準更遠的距離。下表列出了EIA/TIA-449訊號的波特率與最大距離之間的標準關係。這些限制也適用於V.35和X.21。

資料速率（鮑率）

距離（英尺）

距離（米）

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

注意：EIA/TIA-449和V.35介面支援高達2.048 Mbps的資料速率。超出此最大值可能導致資料丟失，建議不要使用。

串列電纜CAB-449MT

本節介紹CAB-449MT串列電纜的電纜元件和引出線。

註：電纜本身將Cisco路由器標識為通向網路中其他裝置的資料終端裝置(DTE)或資料通訊裝置(DCE)裝置；因此，從下表中選擇正確的產品編號非常重要。

此產品（部件號72-0795-01）的電纜性別為凸式DB-60到凸式DB-37，模式 — DTE。

CAB-449MT電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個凸式DB-60聯結器，在網路端有一個凸式DB-37聯結器。

EIA/TIA-449串列電纜元件

EIA/TIA-449 DTE電纜引腳佈局

下表顯示了EIA/TIA-449 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

25針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

賣空組

-

-

-

J1-51J1-52

GND MODE_DCE

賣空組

-

-

-

J1-46

Shield_GND

單一

-

J2-1

遮蔽GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

6號雙絞線

—>—>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

9號雙絞線

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

11號雙絞線

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

5號雙絞線

—>—>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

10號雙絞線

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

第1號雙絞線

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

12號雙絞線

—> -

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

2號雙絞線

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

第4號雙絞線

—>—>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

3號雙絞線

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

7號雙絞線

—>—>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

9號雙絞線

-

J2-19 J2-20

SG RC

1未引用的任何引腳未連線。

串列電纜CAB-449FC

本節介紹CAB-449FC串列電纜的電纜元件和引出線。

此產品（部件號72-0796-01）的電纜性別為凸式DB-60到凹式DB-37，模式 — DCE。

此電纜用於以下系統：Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個DB-60插頭，在網路端有一個DB-37插頭。

EIA/TIA-449 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

下表顯示了EIA/TIA-449 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

25針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

賣空組

-

-

-

J1-46

Shield_GND

單一

-

J2-1

遮蔽GND

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

11號雙絞線

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

7號雙絞線

—>—>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

6號雙絞線

—>—>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

第1號雙絞線

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

9號雙絞線

—>—>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

5號雙絞線

—>—>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

12號雙絞線

—> -

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

第4號雙絞線

—>—>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

2號雙絞線

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

3號雙絞線

—>—>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

10號雙絞線

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

8號雙絞線

-

J2-19 J2-20

SG RC

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems