目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

J1位元組是什麼？

更新傳輸的PTB資訊

檢視本地介面資訊

J1位元組和SDH

J1位元組附加函式

相關資訊

簡介

本檔案將說明思科路由器上的Packet over SONET(POS)介面如何使用SONET Path OverHead(POH)列中的J1位元組來傳達有關遠端路徑終端裝置(PTE)的資訊。 J1位元組中包含的資訊在show controller pos detail命令的輸出中顯示為路徑跟蹤緩衝區(PTB)。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

J1位元組是什麼？

ITU-T G.707標準定義了在歐洲廣泛部署的同步數字層級(SDH)。Bellcore/Telcordia GR-253標準定義了同步光纖網路(SONET)。 雖然這兩個標準並不相同，但它們的工作方式卻相似。SDH和SONET使用路徑、線路和段開銷（POH、LOH和SOH）的分層體系結構。 POH列包括J1（路徑跟蹤）位元組，也稱為PTB（路徑跟蹤緩衝區）。 SONET和SDH之間的主要區別在於實施此架構的規模。在SONET中，這以51.54 Mbps（稱為STS1）的基本速率發生。在SDH中，此架構的起始速率是155.52 Mbps（稱為STM-1）。這是STS1的三倍，等於SONET中的STS3c。

路徑開銷

小節開銷

A1訊框

A2成幀

A3訊框

J1跟蹤

B1 BIP-8

E1訂購線

E1使用者

B3 BIP-8

D1資料通訊

D2資料Com

D3資料Com

C2訊號標籤

線路開銷

H1指標

H2指標

H3指標操作

G1路徑狀態

B2 BIP-8

K1

K2

F2使用者通道

D4資料網站

D5資料Com

D5資料Com

H4指示器

D7資料通訊

D8資料通訊

D9資料通訊

Z3增長

D10 Data Com

D11資料通訊

D12資料網站

Z4增長

S1/Z1同步狀態/增長

M0或M1/Z2 REI-L增長

E2訂購線

Z5串接連線

ITU-T G.707標準和GR-253標準描述了J1位元組的格式，並建議將該位元組用於通訊裝置ID資訊。這個固定長度的64位元組串從裝置傳輸SDH或SONET訊號，一直到裝置終止SDH或SONET訊號。它被認為是使用者可程式設計的。接收裝置使用該重複ID資訊來檢驗其與預期發射機的持續連線。思科遵循標準中指定的64位元組格式，以J1位元組傳輸遠端主機名、介面名稱/編號和IP地址。發出show controller pos detail命令以檢視這些值。

gsr12-1#show controller pos 5/0

POS5/0

SECTION

LOF = 4      25782

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 3545       BIP(B3) = 380

LOP = 1          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 51         PSBF = 1

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : change

Remote interface: POS0/0

Remote IP addr  : 3.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

更新傳輸的PTB資訊

PTB資訊始終以SONET幀的J1位元組的形式傳輸。最初，Cisco POS介面在重置介面或使用shut和no shut命令重新載入微碼時傳輸新的和更新的PTB值。此外，在配置IP地址和主機名之前執行no shut命令會導致通告的PTB值全部為零。

7200和7500系列上的POS介面現在以定期時間間隔傳送PTB資訊。自Cisco IOS版本12.0(21)S12000Cisco IOS系列實施類似的更改。作為解決方法，在更改GSR POS介面的主機名或IP地址後，退回介面以更新傳出路徑跟蹤消息。

檢視本地介面資訊

當路由器使用本地介面上的資訊填充PTB欄位時，POS鏈路出現問題。發出show cdp neighbor和show ip ospf neighbor等命令以確定其他協定是否可以看到遠端資訊。通過這些命令提供的有效鄰居資訊表明POS介面正確更新PTB資訊存在問題。

J1位元組和SDH

ITU-T的G.707標準定義了用於同步數字體系(SDH)的第二種格式。 該標準定義此位元組的使用方式如下：

「該位元組用於重複傳輸路徑接入點識別符號，以便路徑接收終端可以檢驗其與預期發射機的持續連線。為傳輸接入點識別符號定義了一個16位元組的幀。此16位元組幀與9.2.2.2中定義的16位元組幀相同，用於描述位元組J0。在國際邊界上，或在不同運營商的網路之間的邊界上，應使用第3/G.831條中定義的格式，除非提供傳輸的運營商雙方另有約定。在國家網路或單個運營商的域內，此路徑接入點識別符號可能使用64位元組的幀。」

Cisco 12000系列上的POS介面與使用64位元組J1格式的SDH ADM互操作，當前不支援16位元組格式。POS線卡在POS介面本身上執行路徑層終止。由於非PTE節點忽略並透明地中繼J1位元組，中間SDH裝置可以只通過「不干擾」而支援64位元組的J1位元組的POS卡字串。 但是，如果您需要SDH ADM來終止路徑並分析J1字串，則無法保證支援64位元組格式，因為根據G.707，它只是一種可選格式。

J1位元組附加函式

ITU-T G.707標準定義了在歐洲廣泛部署的SDH。G.707將J1位元組定義為虛擬容器中的第一個位元組；其位置由相關的AU-n(n = 3, 4)或TU-3指標指示。

GR-253標準定義了同步光纖網路(SONET)。 它仍然使用J1位元組作為同步負載封裝(SPE)的第一個位元組(此術語與虛擬容器(VC)不同，但它仍表示端到端傳輸的負載和POH)。 當這個淨荷從一個裝置傳輸到另一個裝置時，附加的LOH和SOH被新增和減去。在所有這些操作中，必須跟蹤並保留J1位元組的位置。這使用指標位元組H1 H2和H3完成，如在SDH中使用AU-3 AU-4或TU-3指標完成的。

相關資訊

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems