目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

測量光學水準

確定電源預算

相關資訊

簡介

本文討論測量Cisco路由器之間光鏈路訊號的光電平的選項。它描述了使用哪個命令來測量訊號電平，並為確定衰減和功率預算提供了參考。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

測量光學水準

只有Gigabit交換路由器(GSR)引擎4線卡1xOC192和4xOC48具有內建電源監控功能。發出show controllers optics 命令，以檢視測量的傳輸和接收值。

此輸出示例在GSR的4xOC48線卡上捕獲。

LC-Slot1#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

Port 0 =   0.000 mW

Port 1 =   0.000 mW

Port 2 =   0.000 mW

Port 3 =   0.000 mW

Tx laser diode forward bias current I(F) in milliamps

Port 0 =   0.000 mA

Port 1 =   0.000 mA

Port 2 =   0.000 mA

Port 3 =   0.000 mA

此輸出示例在GSR的1xOC192線卡上捕獲。

LC-Slot4#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

AC+DC = -  1.611 dBm

Rx AC optical power in mWs or DBMS

AC =   0.000 mW

Tx optical power in mWs or DBMS

power = -  8.239 dBm

TX laser diode forward bias current I(F) in milliamps

current = 105.830 mA

TX laser diode temperature in degrees centigrade

temperature =  61.889 C

此外，用於Cisco 12000系列的1xOC-48c/STM-16 POS和1xOC-48通道化STS-12c/STM-4、STS-3c/STM-1或DS3/E3 POS網際網路服務引擎(ISE)線卡支援電源監控。使用show controllers <interface>命令以檢視目前的層級。

12404#show diag sum

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single

Mode/SR SC connector

12404#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 03, C2 = FF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : UNSTABLE

Remote hostname :

Remote interface:

Remote IP addr  :

Remote Rx(K1/K2):   /    Tx(K1/K2):   /

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Optical Power Monitoring

Laser Bias = 2.8 mA

Receive Power = -32.04 dBm (+/- 2 dBm)

內建電源監控的好處是，您可以檢視卡看到的實際光級別，而不是在光纖連線到線卡之前僅檢視測量值。在極少數情況下，髒接收介面可能會導致卡上的值不同於線路上的值，進而導致高錯誤率。

對於所有其他卡，請確保接收器是乾淨的。確保使用與測試儀和卡相同的下拉電纜。

註：隨著時間，傳送方（或最後一個轉發器）和接收方的功率可能會波動並超出範圍。此外，頻繁處理連線可能會增加訊號降級的機率。

確定電源預算

這些發佈包含有關確定衰減和功率預算(PB)的資訊。

- T1E1.2/92-020R2 ANSI，美國電信國家標準草案，標題為Broadband ISDN Customer

- 安裝介面：物理層規範

- 電源裕度分析，AT&T技術說明，TN89-004LWP，1988年5月

相關資訊

- 光纖產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems