目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

MXP-MR-10DME FC流量問題

互通性問題

fcStatsRxRecvrReady和fcStatsTxRecvrReady的增量

問題摘要

禁用R_RDY模式EMC SAN交換機埠

在交換機介面上觀察到間歇性輸出丟棄

摘要

解決方案摘要

思科錯誤 ID CSCsr75681

MXP-MR-10DME客戶端介面上的mediaIndStatsTxFramesBadCRC錯誤增量

摘要

解決方案摘要

思科錯誤 ID CSCsm50360

已知軟體缺陷

思科錯誤 ID CSCsc36494

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsh71385

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsj42162

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsm50360

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCso92457

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsq46283

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsr41096

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsr75681

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

思科錯誤 ID CSCsr93501

說明

已知受影響軟體版本

狀況

因應措施

預期解析度

FPGA

建議

下載軟體版本

簡介

本文描述當儲存區域網路(SAN)交換機使用MXP-MR系列線卡傳輸光纖通道(FC)流量時觀察到的問題。本文檔旨在整合所有已知問題、缺陷及其解決方案。

附註：有關此卡的其他資訊，請參閱Cisco ONS 15454 DWDM配置指南9.8版中的11.12 MXP_MR_10DME_C和MXP_MR_10DME_L卡部分。

附註：登入思科技術支援網站以瞭解詳細資訊，或登入思科全球聯絡人網頁，以便取得您所在國家/地區的免費技術支援編號目錄。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 多重服務傳輸平台(MSTP)系統、概念和硬體

- 思科傳輸控制器

- FC流量中使用的術語

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體版本：

- MXP-MR(15454-10DME-C)線路卡

- 光纖網路系統(ONS)15454 MSTP

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco MXP-MR-10DME-C線路卡用於將客戶端SAN服務輸入（GE、FICON和FC）的組合聚合到一個OUT-2/STM-64/OC-192 DWDM隧道側訊號中。

已觀察到通過此線路卡的FC流量出現問題。這些問題可能是交換機介面上的波動、 MXP-MR-10DME-C客戶端介面上的錯誤、 SAN交換機介面上的錯誤或互操作性問題。

如需本文檔中所述資訊的詳細說明，請聯絡思科技術協助中心(TAC)。

MXP-MR-10DME FC流量問題

互通性問題

本節介紹使用4-G FC介面的Cisco 9500系列多層資料交換機(MDS9500)和ONS 15454-10DME系列線卡之間的互操作性問題。

對於使用距離延伸(DE)功能（也稱為緩衝區到緩衝區信用欺騙）的ONS密集波長分波多工(DWDM)連線，必須在交換器間連結通訊協定(ISL)上停用光纖通道緩衝區到緩衝區狀態變更通知(FCBBSCN)選項。

附註：有關詳細資訊，請參閱Cisco MDS 9000系列NX-OS介面配置指南的配置介面緩衝區部分。

對於使用10DME線路卡的ONS，ONS以每秒2 Gb的速度丟棄緩衝區到緩衝區(B2B)恢復幀，並且即使啟用了DE也不會傳遞這些幀。但是，在4 Gb/s時，ONS確實會通過B2B幀。這會導致FCBBSCN功能的互通性問題。

為了解決此行為，請完成以下兩個步驟之一：

1. 使用no switchport fcbbscn配置MDS9500。

2. 禁用10DME線卡埠上的DE功能。

fcStatsRxRecvrReady和fcStatsTxRecvrReady的增量

如果從MXP-MR-10DME-C線卡上的「效能」頁籤中僅觀察到fcStatsRecvrReady和fcStatsTxRecvrReady的增量，並且遇到流量時沒有看到其他引數增量，請使用本節中介紹的解決方案。

問題摘要

接收器就緒(R_RDY)傳輸字的丟失會阻止信用緩衝區的釋放。預設情況下，交換機埠使用Exchange鏈路引數(ELP)模式1 初始化鏈路。但是，網關期望使用ELP模式2(也稱為ISL R_RDY模式)進行初始化。因此，為了啟用兩台交換器透過閘道連結，兩台交換器上的連線埠都必須設定為ELP模式2。

當每台主機向交換機傳輸幀時，交換機讀取幀頭中的SID和域ID(DID)。如果目的地位址的DID與交換器的相同（交換器內通訊），則會將訊框緩衝區複製到目的地連線埠，並將信用R_RDY傳送到主機。交換機只需要讀取FC幀中的字零和字一即可執行所謂的直通路由。在輸入埠完全接收幀之前，該幀可能開始從輸出埠出現。整個幀無需在交換機中緩衝。

B2B流量控制通過具有其可用信用供給的傳送埠發生，並等待鏈路另一端上的埠補充信用。這些B2B信用點供2類和3類服務使用，並依賴於從接收鏈路埠傳送到傳送方的FC R_RDY控制字。

幀傳輸速率由接收鏈路埠根據緩衝器保持接收幀的能力來調節。

禁用R_RDY模式EMC SAN交換機埠

以下是舊式交換器介面組態的範例：

- 流量隔離已禁用

- 中繼已禁用

- 已啟用ISL_R_RDY模式

以下是解決先前所述的互通性問題的新組態：

- 流量隔離已禁用

- 中繼已禁用

- ISL_R_RDY模式已禁用

結論

此問題基於EMC交換機和MXP-MR-10DME線卡的一個已知問題。

為了解決此問題，在EMC交換機上進行了以下更改：

- 流量隔離已禁用

- 中繼已禁用

- ISL_R_RDY模式已禁用

- 兩台交換機均設定為ELP模式2

附註：如果交換機不支援DE或不支援所需的DWDM距離，也會出現這些錯誤。由於交換器軟體/硬體可能需要升級，因此請聯絡交換器供應商以瞭解詳細資訊。

在交換機介面上觀察到間歇性輸出丟棄

摘要

在此案例中，在交換器介面上觀察到封包的輸出捨棄現象，而在ONS 15454系統上並未觀察到警報/情況。在MXP-MR-10DME-C線路卡上，觀察到fcStatsRxRecvrReady和8b10bInvalidOrderedSetsDispErrorsSum的增量。

解決方案摘要

驗證受影響的ONS 15454系統的軟體版本。如果軟體版本是8.50、8.51或8.52，則存在導致問題的軟體缺陷。

為了解決此問題，必須將ONS升級到軟體版本9.1.0。

思科錯誤ID CSCsr75681

以下是缺陷症狀：

- 封包遺失，然後流量繼續。

- 在MDS9513交換機的介面上觀察到輸出丟棄。

- 反恐委員會沒有報告任何錯誤。

該缺陷的條件是10DME線卡連線到MDS9513交換機，並配置為：

- 4-G FC

- 電子電氣上的數位化

ONS軟體升級後，檢查MXP-MR-10DME-C線卡上的現場可程式設計門陣列(FPGA)版本：

1. 登入到思科傳輸控制器(CTC)。

2. 導航到Card View > Maintenance > Info。

FPGA的最新版本是RAILTO_SOUTH 1.41和RIALTO_NORTH 2.35，在9.222版本中經過測試，並且在所有新版本中均可用。有關詳細資訊，請參考FPGA部分。

如果在軟體升級後沒有最新的FPGA版本，則執行Force FPGA更新。有關升級到此系統的詳細資訊，請參閱將Cisco ONS 15454升級到9.1版Cisco文章。

附註：登入思科技術支援網站以瞭解詳細資訊，或登入思科全球聯絡人網頁，以便取得您所在國家/地區的免費技術支援編號目錄。

MXP-MR-10DME客戶端介面上的mediaIndStatsTxFramesBadCRC錯誤增量

摘要

兩個交換機介面都報告間歇性CRC錯誤。在MXP-MR-10DME線路卡上，從客戶端端口看到TxBadCRC錯誤增加。

解決方案摘要

驗證ONS 15454節點的軟體版本。如果軟體從7.0版到8.52版，則系統受到軟體缺陷的影響。

要解決此問題，必須將ONS節點升級到軟體版本9.1.0。

思科錯誤ID CSCsm50360

以下是缺陷症狀：

- 10DME線路卡在輸出(TX-out)方向生成單位元錯誤事件（錯誤率約為1E-12）。

- 錯誤由mediaIndStatTXFramesBadCRC計數器捕獲。

此缺陷的情況是4-G FC模式用於埠1或埠5(埠1受影響)。

ONS軟體升級後，檢查MXP-MR-10DME-C線卡上的現場可程式設計門陣列(FPGA)版本：

1. 登入到思科傳輸控制器(CTC)。

2. 導航到Card View > Maintenance > Info。

FPGA的最新版本是RAILTO_SOUTH 1.41和RIALTO_NORTH 2.35，在9.222版本中經過測試，並且在所有新版本中均可用。有關詳細資訊，請參考FPGA部分。

如果在軟體升級後沒有最新的FPGA版本，則執行Force FPGA更新。有關升級到此系統的詳細資訊，請參閱將Cisco ONS 15454升級到9.1版Cisco文章。

附註：登入思科技術支援網站以瞭解詳細資訊，或登入思科全球聯絡人網頁，以便取得您所在國家/地區的免費技術支援編號目錄。

已知軟體缺陷

ONS軟體7.0至8.50版存在與MXP-MR-10DME線卡和FC流量相關的缺陷。本節介紹已知缺陷。

思科錯誤ID CSCsc36494

說明

思科錯誤ID標題：關閉了鉗位功能的手動Y型纜線交換機可能導致與brocade交換機的光纖通道鏈路斷開。

已知受影響軟體版本

在軟體7.0及更新版本中觀察到此缺陷。

狀況

完成以下步驟，重現此問題：

1. 設定MXP_MR_10DME線卡，使其受Y型電纜保護。設定靜悄悄地關閉。已啟用DE。

2. 確保Y型纜線保護線卡之間的路徑沒有引入距離，但保護路徑引入的延遲為800 km。

3. 使用brocade交換機開始FC流量。

4. 從CTC執行使用者啟動的手動Y型電纜交換機。

進行幾次切換後，FC鏈路會斷開。觀察到了SIGLOSS和GFP-CSF警報。

因應措施

思科建議您配置與brocade交換機互通時要開啟的靜默。如果由於某種原因，必須使用brocade交換機停止靜音，則思科建議您使用FORCE命令以執行Y型電纜交換機。

預期解析度

沒有此問題的已知解決方案。思科建議您應用解決方法。

思科錯誤ID CSCsh71385

說明

思科錯誤ID標題：10DME-C：與Brocade互操作時，FC流量意外降級。

對於1或2-G FC流量，吞吐量在一個方向上按預期進行，而相反方向顯示問題。初始吞吐量正常，但由於信用損失而緩慢降低至零。交換器通常會觸發LR以還原連結。當資料包間間隙為ARB而不是空閒時，MXP-10DME線路卡可能會刪除VC-RDY。

已知受影響軟體版本

軟體版本7.0到8.50受此缺陷影響。

狀況

流量是FC（1或2-G FC），是3類虛擬類(使用VC-RDY而不是R-RDY)。 當MXP-10DME線卡執行負速率補償（刪除資料包間間隙）時，會發生此問題。

因應措施

在交換機上使用ISC(R_rdy)模式。

預期解析度

軟體版本8.52包含解決此問題的方法。

思科錯誤ID CSCsj42162

說明

思科錯誤ID標題：mxp-mr-10dme鏈中未還原的流量。

當源乙太網訊號被丟棄，然後在MXP-MR-10DME線卡的菊花鏈設定中重新引入（相互連線）時，某些資料包在MXP-MR-10DME線卡中因CRC錯誤(mediaIndStatsRxFramesBadCRC在負載/統計資訊上增量)而損壞。

已知受影響軟體版本

在軟體版本7.3中觀察到此缺陷。

狀況

必須有至少四個MXP-MR-10DME線卡的菊花鏈設定，並且必須丟棄並重新引入源乙太網訊號。

因應措施

必須將丟失運營商路徑中每個SFP的Admin狀態移動到OOS-DSBLD，然後移動到IS狀態。

預期解析度

軟體版本8.51包含對此缺陷的修正程式。

思科錯誤ID CSCsm50360

說明

思科錯誤ID標題：4FC模式中的10dme輸出CRC錯誤。

10DME線路卡在輸出（TX輸出）方向上會產生單位元錯誤事件（錯誤率約為1E-12）。錯誤由mediaIndStatTXFramesBadCRC計數器捕獲。

已知受影響軟體版本

在軟體7.0到8.51版中觀察到此缺陷。

狀況

埠1或5上使用4-G FC模式。埠1最受影響。

因應措施

對於此缺陷，沒有已知的解決方法。

預期解析度

此缺陷的修復程式包含在軟體版本8.52中。

思科錯誤ID CSCso92457

說明

思科錯誤ID標題：4GFC交換時間（以分鐘為單位）。

發生MXP-MR-10DME線路卡中繼交換後，流量會永久關閉或在4到5分鐘後返回。

已知受影響軟體版本

在軟體9.0版中觀察到此缺陷。

狀況

完成以下步驟以重現問題：

1. 配置已啟用4-G FC DE的MXP-MR-10DME線卡，並確保它們受Y型電纜保護。

2. 提取中繼RX光纖。

3. 確保MXP-MR-10DME線路卡在中繼和交換機上相應啟動LOS-P。

4. 驗證流量在30秒後是否返回（與交換器的連結重新交涉）。

因應措施

對於此缺陷，沒有已知的解決方法。

預期解析度

此缺陷的修復程式包含在軟體版本9.1中。

思科錯誤ID CSCsq46283

說明

思科錯誤ID標題：MXP-MR-10DME :FC4G IS -> OOSMT -> IS導致緩慢的連續資料包丟失。

某些資料包持續丟失10到15分鐘。

已知受影響軟體版本

在軟體版本8.52中觀察到此缺陷。

狀況

完成以下步驟以重現問題：

1. 在啟用4-G FC或4-G Ficon和DE的情況下配置MXP-MR-10DME。

2. 確保連線埠的設定與以下類似：IS > OOS， MT > IS。

3. 驗證某些封包是否已遺失。

因應措施

配置埠的方式如下：OOS， DSBLD > IS。

預期解析度

此缺陷的修復程式包含在軟體版本9.00中。

思科錯誤ID CSCsr41096

說明

思科錯誤ID標題：與Brocade Silkworm的互操作性4G FC。

當SAN交換機埠離線/聯機時，CTC上無警報。

已知受影響軟體版本

在軟體版本8.52中觀察到此缺陷。

狀況

線路卡設定用於4-G FC流量並使用模式E,DE啟用或禁用。問題與具有任何大小的小型資料包（36位元組或具有零位元組負載的資料包）的特定序列有關。

因應措施

在MDS交換機上，將TE埠設定為中繼模式：於.Brocade沒有已知的解決方法。

預期解析度

9.0版軟體中包含對此缺陷的修復。

思科錯誤ID CSCsr75681

說明

思科錯誤ID標題：來自MDS9513:DE ON:packet drop的MXP-MR-10DME-C:FC4G。

封包遺失，流量會繼續。在MDS 9513系列交換機的介面上觀察到輸出丟棄。反恐委員會沒有報告任何錯誤。

已知受影響軟體版本

在軟體版本8.52中觀察到此缺陷。

狀況

10DME線路卡連線到MDS 9513系列交換機，其配置方式與以下類似：

- 使用4-G FC

- 已啟用DE

- 使用E-E配置

附註：在MXP線卡上禁用DE時，也會出現此問題。

因應措施

對於此缺陷，沒有已知的解決方法。

預期解析度

9.0版軟體中包含對此缺陷的修復。

思科錯誤ID CSCsr93501

說明

思科錯誤ID標題：使用DE ON和Brocade/Qlogic上的少量資料點時，吞吐量意外下降。

鏈路無法達到全速率吞吐量。沒有幀丟失。MXP-MR-10DME線路卡效能監控報告fcStatsZeroTxCredits等於fcStatsRxRecvrReady，幾乎等於fcStatsTxRecvrReady。這表示MXP-MR-10DME線路卡使用0個Tx信用點工作，就像鏈路擁塞一樣。

已知受影響軟體版本

在軟體版本8.52中觀察到此缺陷。

狀況

系統設定如下：TestSet > Brocade > MXP-MR-10DME > MXP-MR-10DME > Brocade > TestSet。使用portCfgISLode 1命令在R_RDY模式下配置ISL埠(E埠)。埠F上有8個積分，埠E上有8個積分（由brocade GUI介面報告）。此外，MXP-MR-10DME線路卡DE已啟用。

因應措施

對於此缺陷，沒有已知的解決方法。

預期解析度

9.0版軟體中包含對此缺陷的修復。

附註：此問題幾乎完全由brocade和Q-logic FC交換機（僅16個積分）再現。未發現MDS交換機受此問題影響。

FPGA

每個MXP-MR-10DME-C線路卡上都有兩個FPGA:

- 埠1到4的RIALTO_NORTH。

- RIALTO_SOUTH用於端口5到8。

可以從CTC獲取FPGA資訊。要在「卡」檢視中獲取此資訊，請按一下維護，然後按一下資訊。在Info 索引標籤下，FW_VERSION（韌體版本）包含關於兩個FPGA版本的資訊。埠1到4以及埠5到8可配置用於1-G FC或4-G FC流量。

附註：圖中所示的4-G FC和1-G FC（以及韌體版本）的FPGA版本是9.2.2及更高版本中的最新版本。

建議

思科建議您至少將運行FC流量的系統的軟體版本升級到9.1.0版，以避免已知的軟體缺陷。

下載軟體版本

要下載最新的Cisco ONS 15454 M12系列MSTP軟體，請參閱Cisco軟體下載頁面。

附註：登入思科技術支援網站以瞭解詳細資訊，或登入思科全球聯絡人網頁，以便取得您所在國家/地區的免費技術支援編號目錄。