目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

SONET-6-APSREMSWI

遠端APS配置：（空）

相關資訊

簡介

本檔案將說明思科使用Packet Over SONET的自動保護交換(APS)功能(POS)的反射器通道或反射器模式。為了增強APS的操作，APS反射器模式減少了遠端路由器獲知工作路由器與保護APS電路中的路由器之間的切換時出現的遠端超時。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS®軟體版本12.0(7)S和11.2(18)GS在Cisco 12000系列(CSCdm64396)上匯入APS反射器模式。

有關詳細資訊，請參閱發行說明。支援12000+1線性APS的所有系列POS介面型別都支援反射器模式。這些介面包括4xOC3、1xOC12、4xOC12和OC48。Cisco 7600系列光纖服務模組(OSM)也支援反射器模式。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

APS反射器模式在SONET路徑另一端的本地路由器（或路由器對）和遠端路由器（或路由器對）之間建立通訊通道。這些路由器充當路徑終端裝置(PTE)。 反射器模式利用了這樣一個事實：插入式塞取多工器(ADM)是SONET線路終端裝置(LTE)，傳輸路徑開銷保持不變。

以下是範例：

W和P各自在標準SONET或同步數字層級(SDH)幀的路徑開銷中傳送一個獨特的識別簽名。R會將其反射迴路徑開銷的另一部分。

反射器模式提供兩種新功能：

- 對於未在輔助介面上實現MSP K1和K2協定（通過標準SONET線路開銷中的位元組）的SDH ADM，支援多路複用交換機協定(MSP)。（此類ADM否則會在單向模式下正常交換。） 以下是反射器模式解決此問題的方法：

1. ADM橋接R反射回W和P的簽名。

2. P讀取反射的簽名，並得知ADM是否偵聽W或P。

此資訊可以彌補缺少K1/K2資訊。此資訊允許P實施一個簡單的類似APS的協定。

3. aps reflector命令將P配置為此模式，並導致所有傳入的K1/K2資訊被丟棄。

- 改進了路由收斂。反射器模式可增強路由收斂，因為遠端路由器現在已提前發現從W到P之間的交換機，並且可以斷開與現在取消選擇的系統的過時鄰接關係，而無需等待超時。收斂增強功能不取決於是否配置了aps reflector命令。W、P和R路由器必須支援反射器模式要求。自Cisco IOS軟體版本12.0(7)S起，中間系統到中間系統(IS-IS)支援APS反射器模式。自Cisco IOS軟體版本12.0(11.03)S和12.0(11.03)SC(CSCdr57673)起，開放最短路徑優先(OSPF)支援APS反射器模式。

本部分的輸出是在實驗室環境中捕獲的，用於說明遠端PTE如何立即斷開第3層鄰接關係，並在大約四秒後切換到新的鄰接關係。

1. 捕獲show clns neighbors命令的輸出。SONET路徑遠端端的IP鄰居名稱為core-02。

top#show clns neighbors

System Id  Interface   SNPA    State    Holdtime  Type  Protocol

bottom     PO3/0       *HDLC*  Up       24         L2   IS-IS

core-02    PO0/0       *HDLC*  Up        2         L2   IS-IS

2. 強制切換到P介面。觀察日誌輸出。

May 25 20:29:20.943 UTC: %SONET-6-APSREMSWI: POS0/0:

Remote APS status now Protect

May 25 20:29:23.387 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to edge-02(POS0/0) Down, hold time expired

May 25 20:29:24.807 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to  core-01 (POS0/0) Up, new adjacency

3. 捕獲show clns neighbors命令的輸出。SONET路徑遠端端的IP鄰居已更改，現在使用主機名core-01。

top#show clns neighbors

System Id Interface SNPA    State  Holdtime  Type Protocol

core-01   PO0/0     *HDLC*  Up     27        L2   IS-IS

bottom    PO3/0     *HDLC*  Up     22        L2   IS-IS

SONET-6-APSREMSWI

SONET-6-APSREMSWI日誌消息通告遠端PTE的APS狀態的更改。現在，如果SONET訊號中存在路徑級錯誤（如PAIS或PRDI），則會抑制這些消息。

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS1/0: SLOS

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS2/0: APS enabling channel

*Sep  5 17:41:46: %SONET-6-APSREMSWI: POS2/0: Remote APS status now Protect

*Jun 26 20:20:06.235: %SONET-6-APSREMSWI: POS3/0: Remote APS status now non-aps

發出show controller pos命令，以檢視從遠端PTE接收的當前反射器通道資訊。

GSR_A#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "working (active)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

!--- Verify a "working" status for the working APS interface.

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

GSR_A#show controller pos 2/0

POS2/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "protect (inactive)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/05 Tx(K1/K2): 00/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status protect; Reflected local aps status protect

!--- Verify a "protect" status for the protect APS interface.

RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS2/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/05  Tx(K1/K2): 00/05

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

遠端APS配置：（空）

反射器模式需要在SONET路徑的遠端具備反射器模式的介面。您無需將遠端介面配置為工作和保護對的APS。

show controller pos命令的「遠端APS」配置欄位中的值「(null)」表示本地終端尚未從遠端PTE接收反射器通道資訊。如果遠端PTE支援反射器通道功能，則遠端PTE和遠端ADM之間可能存在問題。

相關資訊

- 光纖產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems