目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

疑難排解

遠端站點資訊收集

遠端CMP調試

排除IOC和SCF卡故障（這些操作不會影響流量）

在站點核對清單上

簡介

本文說明如何排除Cisco ONS15800子機架公共功能(SCF)和輸入/輸出卡(IOC)-W密集分波多工(DWDM)平台上的空插槽問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15800 DWDM平台

- 使用WIN 95、98、2000的PC

- 乙太網路卡

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

疑難排解

遠端站點資訊收集

請完成以下步驟：

1. 開啟到節點的Telnet會話，該節點顯示在事務語言1(TL1)埠(1000)上發出的空插槽。

2. 啟用TL1使用者ACT-USER::USER_1:CEST::USER_1。

3. 鍵入RTRV-EQPT::ALL:CEST以檢索站點清單。

4. 鍵入RTRV-VER::ALL:CEST以檢索安裝的裝置韌體(FW)版本。

5. 鍵入RTRV-UPTIME::CMP_W-01-01-15:CEST以檢索控制和監控處理器(CMP)單元正常運行時間。

6. 將資料儲存到檔案。

檔名約定:確保檔名包含對從中收集資料的節點的引用。例如，NewYokTERM(151.15)Inv.txt。

7. 在適用的情況下，將資訊附加(或複製並貼上到對應的技術協助中心(TAC)服務要求。

遠端CMP調試

請完成以下步驟：

1. 啟用日誌記錄功能以在Telnet終端上記錄檔案。

2. 準備Telnet終端以連線到埠5678上的CMP卡。為此，請在等待連線時插入IP地址。

3. 從命令提示符或終端視窗啟動對同一節點的連續ping序列。

例如，在Windows命令提示符下鍵入ping xxx.xxx.xxx.xxx -t。

4. 重置CMP卡。

例如，使用來自連線埠23上另一個Telnet作業階段的根設定檔登入。然後輸入reset指令，或使用Cisco Photonics Local Terminal(CPLT)。

5. 監控來自節點的ping應答。

6. 當節點開始響應ping請求時，開啟埠5678上的Telnet會話。鍵入ALLON命令以啟用B1消息跟蹤。

重要事項：一旦節點對第一個ping做出應答，在埠5678上啟用日誌跟蹤。

7. 等待CMP卡完全重新啟動時，收集三到四分鐘的日誌條目。

8. 將資料儲存到檔案。

檔名約定:確保檔名包含對從中收集資料的節點的引用。例如，NewYokTERM(151.15)C8。

9. 發出ALLOFF命令關閉Telnet會話並終止對節點的ping請求。

10. 在適用的情況下，將資訊附加（或複製並貼上）到對應的TAC服務要求。

排除IOC和SCF卡故障（這些操作不會影響流量）

前提:當無法恢復受影響的卡時，請始終使用備用裝置。

SCF卡

請完成以下步驟：

1. 注意CMP顯示的狀態。

2. 從插入SCF單元的同一子機架中取出其中一個風扇托架。

3. 檢查相應的風扇警報LED以驗證SCF單元是否開啟。

如果第一個風扇托架未開啟LED指示燈，請檢查其它托架以排除LED指示燈的問題。

4. 對SCF裝置重新進行物理定位。

5. 檢查CMP卡顯示屏是否閃爍。

6. 驗證是否顯示最終狀態。

7. 如果裝置仍處於空插槽狀態，請重新安裝CMP卡。

8. 請注意CMP顯示的最終狀態。

9. 如果不能使用操作4或7恢復SCF，請替換SCF。

10. 如果使用操作4、7或8恢復SCF卡，請仔細檢查FW版本。在現場工程師仍在現場時，應用思科官方升級程式。

11. 如果操作4、7或8修復了問題，請在適當時將資訊附加（或複製並貼上）到對應的TAC服務要求。

有關詳細資訊，請參閱現場檢查清單部分。

12. 如果新的SCF單元仍處於空插槽狀態，請聯絡Cisco TAC尋求幫助。

IOC-W卡

請完成以下步驟：

1. 注意CMP顯示的狀態。

2. 實際重新安置IOC-W裝置。

3. 檢查CMP卡顯示屏是否閃爍。

4. 檢查是否顯示最終狀態。

5. 如果裝置仍處於空插槽狀態，請重新安裝CMP卡。

6. 注意CMP的最終狀態。

7. 如果不能使用操作2或5恢復IOC-W，請替換IOC-W。

8. 如果成功使用操作2、5或7恢復IOC-W卡，請仔細檢查FW版本。在現場工程師仍在現場時，應用思科官方升級程式。

9. 如果操作2、5或7修復了問題，請在適當時將資訊附加（或複製並貼上）到相應的TAC服務請求。

有關詳細資訊，請參閱現場檢查清單部分。

10. 如果新的IOC-W裝置仍處於空插槽狀態，請聯絡Cisco TAC以獲得幫助。

在站點核對清單上

SCF現場清單：

節點名稱：

節點IP:

SCF位置（子機架/插槽）：

日期：

1. CMP初始狀態：___________________

2. 提取一個或多個風扇托架：

風扇托架編號

SCF上的相應指示燈亮起：

1

是 否 未執行測試

2

是 否 未執行測試

3

是 否 未執行測試

4

是 否 未執行測試

3. 物理上重新安置SCF:

1. CMP卡是否閃爍：是 否

2. CMP最終狀態是什麼？___________________

4. 已完成步驟3。「恢復」SCF可見性：是 否

5. 如果步驟3. 「已恢復」SCF可見性：

1. 驗證SCF FW版本並應用升級過程。

2. 將此模組傳送/附加/附加到思科TAC服務請求。

6. 如果步驟3. 「DID NOT RECOVER」（未恢復）SCF可見性：

1. 重新安置CMP。

2. CMP最終狀態是什麼？____________________

7. 步驟6.a「恢復」SCF可視性了嗎？:是 否

8. 如果步驟6.a「恢復」了SCF可見性：

1. 驗證SCF FW版本並應用升級過程。

2. 將此模組傳送/附加/附加到思科TAC服務請求。

9. 如果步驟6.a「未恢復」，則SCF可見性：

更換SCF卡。

10. 步驟9.a「恢復」SCF可視性了嗎？:是 否

1. 驗證SCF FW版本並應用升級過程。

2. 將此模組傳送/附加/附加到思科TAC服務請求。

11. 如果步驟9.a「未恢復」，則SCF可見性：

如需協助，請聯絡Cisco TAC。

IOC-W現場檢查清單：

節點名稱：

節點IP:

日期：

1. CMP初始狀態：___________________

2. 實際重新分配IOC-W:

1. CMP卡是否閃爍？:是 否

2. CMP最終狀態是什麼：___________________

3. 步驟2.「恢復」IOC-W可見性嗎？:是 否

4. 如果步驟2.「恢復」IOC-W可見性：

1. 驗證IOC-W防火牆版本並應用升級程式。

2. 將此模組傳送/附加/附加到思科TAC服務請求。

5. 如果步驟2.「DID NOT RECOVER」（未恢復）IOC-W可見性：

1. 重新安置CMP。

2. CMP最終狀態是什麼？____________________

6. 步驟5.a「恢復」IOC-W可視性了嗎？:是 否

7. 如果步驟5.a「恢復」了IOC-W可見性：

1. 驗證IOC-W防火牆版本並應用升級程式。

2. 將此模組傳送/附加/附加到思科TAC服務請求。

8. 如果步驟5.a「未恢復」，則IOC-W可見性：

更換IOC-W卡。

9. 步驟8.a「恢復」IOC-W可視性了嗎？:是 否

1. 驗證IOC-W防火牆版本並應用升級程式。

2. 傳送/將此模組附加/連線到思科TAC案例。

3. 如果步驟8.a「未恢復」，則IOC-W可見性：

如需協助，請聯絡Cisco TAC。