目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

調整CTC HEAP變數

逐步程序

驗證您的PC上安裝的RAM記憶體

相關資訊

簡介

本檔案介紹調整PC上某些系統變數以改善思科傳輸控制器(CTC)的作業階段效能的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CTC

- CTC支援的平台

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CTC

- CTC支援的平台

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

調整CTC HEAP變數

思科的官方立場是您的網路每次CTC會話可包含50個或更少節點。對於節點數超過50的網路，必須使用思科傳輸管理器(CTM)。CTC無法處理額外的處理。但是，您可以調整PC上的某些變數來改善整體CTC效能。此操作可幫助處理PC上的記憶體堆分配。思科建議為PC設定以下設定：

1. 確保PC至少具有1 GB的物理RAM。

2. 將CTC_HEAP環境變數的值設定為512 MB。預設值為128 MB。

3. 將CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP環境變數的值設定為128 MB。預設值為64 MB。

4. 控制運行CTC的同一PC上併發應用程式的數量。應用程式數量增多會降低整體系統效能。

逐步程序

完成以下步驟，以便設定CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP變數的值：

1. 選擇開始>控制面板>系統。

出現「System Properties（系統屬性）」視窗(請參見圖1)。

圖1 — 系統屬性

2. 轉到「高級」頁籤(請參見圖1中的箭頭A)。

3. 按一下Environment Variables(參見圖1中的箭頭B)。

出現「Environment Variables（環境變數）」視窗(請參見圖2)

圖2 — 環境變數

系統變數清單顯示在「系統變數」部分(請參見圖2中的箭頭A)。

4. 按一下New(參見圖2中的箭頭B)。

此時將出現「新建系統變數」視窗：

圖3 — 新系統變數：CTC_HEAP

5. 在「變數名稱」欄位中鍵入CTC_HEAP(請參見圖3中的箭頭B)。

6. 在「Variable value（變數值）」欄位中鍵入512(請參見圖3中的箭頭A)。

7. 按一下「OK」（確定）。

8. 在「系統環境變數」(System Environment Variables)視窗中再次按一下新建。

9. 在「System Variable name（系統變數名稱）」欄位中鍵入CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP(請參見圖4中的箭頭B)。

10. 在「Variable value（變數值）」欄位中鍵入128(請參見圖4中的箭頭A)。

圖4 — 新系統變數：CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

11. 按一下「OK」（確定）。

12. 檢查「環境變數」視窗以驗證CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP的新值(請參見圖5中的紅色矩形)。

圖5 — 環境變數：CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

CTC效能隨這些新值而提高。

驗證您的PC上安裝的RAM記憶體

完成以下步驟以驗證您的PC上安裝的RAM記憶體的總量。

1. 選擇開始>控制面板>系統。

2. 轉到「General（常規）」頁籤(請參見圖6)。

3. 檢查窗格底部的硬體說明。

您會看到您的PC上安裝的記憶體總量正好低於處理器速度。確保至少有1 GB的RAM以確保CTC的最佳效能。

圖6 - 「System（系統）」視窗 — 「General（常規）」頁籤

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems