目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

連線Cisco DSL路由器和PC

啟動和設定超級終端

清除Cisco DSL路由器上的現有配置

配置Cisco DSL路由器

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

您的Internet服務提供商(ISP)已分配RFC1483橋接連線。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

重要事項：開始之前，請關閉PC上可能正在監視COM埠的所有程式。PDA和數位相機等裝置通常會在系統托盤中放置程式，使您的COM連線埠無法用於設定思科數位使用者線路(DSL)路由器。

連線Cisco DSL路由器和PC

控制檯連線使用卷線電纜建立，並將思科數字使用者線路(DSL)路由器的控制檯埠連線到PC上的COM埠。Cisco DSL路由器隨附的控制檯電纜是淺藍色扁平電纜。有關卷線電纜引出線或RJ-45到DB9轉換器的引出線的詳細資訊，請參閱控制檯和AUX埠佈線指南。

1. 將Cisco控制檯電纜一端的RJ-45聯結器連線到Cisco DSL路由器的控制檯埠。

2. 將控制檯電纜另一端的RJ-45聯結器連線到RJ-45到DB9轉換器。

3. 將DB9聯結器連線到PC上開啟的COM埠。

啟動和設定超級終端

請完成以下步驟：

1. 在PC上啟動超級終端程式。

2. 設定超級終端會話。

1. 為您的會話指定一個名稱，然後按一下OK。

2. 在「連線到」視窗中，按一下取消。

3. 在「檔案」選單中，按一下「屬性」。

4. 在「屬性」視窗的「連線使用」清單中，選擇連線控制檯電纜的DB9端的COM埠。

5. 在「屬性」視窗中，按一下配置並填寫以下值：

- 每秒位元數：9600

- 資料位元：8

- 同位：無

- 停止位元：1

- 流量控制：無

6. 按一下「OK」（確定）。

7. 在「呼叫」選單中，按一下斷開連線。

8. 在「呼叫」選單中，按一下呼叫。

9. 按Enter鍵，直到在超級終端螢幕上看到路由器提示。

清除Cisco DSL路由器上的現有配置

請完成以下步驟：

1. 在路由器提示符下鍵入enable以進入特權模式。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. 清除路由器上的現有配置。

Router#write erase

3. 重新載入路由器，使其以空白啟動配置啟動。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. 路由器重新載入後，再次進入啟用模式。

Router>enable

Router#

配置Cisco DSL路由器

請完成以下步驟：

1. 配置服務時間戳，以正確記錄並顯示故障排除部分中的debug輸出。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. 禁用Cisco DSL路由器上的日誌控制檯，以抑制配置路由器時可能觸發的控制檯消息。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. 在Cisco DSL路由器上配置網橋協定並禁用路由。

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. 在Cisco DSL路由器乙太網介面上配置網橋組。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. 使用ATM永久虛擬電路(PVC)、封裝型別和網橋組配置Cisco DSL路由器的ATM介面。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. 在Cisco DSL路由器上啟用日誌控制檯，並將所有更改寫入記憶體。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

組態

這是完成本檔案中的程式後產生的組態。

採用RFC1483純橋接的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

驗證

您的Cisco DSL路由器現在應該能夠運行非同步數字使用者線路(ADSL)服務。您可以發出show run命令來檢視配置。

Router#show run

Building configuration...

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

疑難排解

如果您的ADSL服務無法正常工作，請參閱RFC1483純橋接故障排除。

相關資訊

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南 — Cisco DSL路由器：RFC1483純橋接

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems