目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

要執行的任務

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

您的Internet服務提供商(ISP)已為您分配了一個橋接連線。

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco裝置並希望遵循逐步配置，請參閱RFC1483純橋接的逐步配置。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

要執行的任務

- 使用ISP提供的資訊手動配置PC客戶端。

- IP地址和子網掩碼。

- 預設閘道.

- 網域名稱伺服器(DNS)IP位址。

- 在思科數位使用者線路(DSL)路由器上設定no ip routing和bridge 1 protocol ieee。

- 使用ATM永久虛擬電路(PVC)和封裝設定ATM介面(非對稱數位使用者線路(ADSL)介面)。

- 在ATM和乙太網介面上配置bridge-group 1。

注意：當Cisco DSL路由器處於橋接模式時，不支援網路地址轉換(NAT)和動態主機控制協定(DHCP)伺服器配置。

設定

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco裝置並希望遵循逐步配置，請參閱RFC1483純橋接的逐步配置。

採用RFC1483純橋接的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

如果您的ADSL服務無法正常工作，請參閱排除RFC1483純橋接故障。

相關資訊

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南 — RFC1483橋接實施

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems