目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

其他資訊

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

請參閱本文檔瞭解更多資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

其他資訊

下列文檔提供本逐步指南中討論的ADSL服務型別的其他資訊。

- PPPoA基線體系結構

- 使用乙太網路的PPP使用者端(PPPoE)（思科路由器是PPPoE使用者端）

- Cisco 6400 UAC的PPPoE基線架構（PC是PPPoE客戶端）

- RFC1483橋接基線架構

- DSL技術支援頁，瞭解DSL服務的其他配置示例。

返回本指南的首頁。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems