目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

RFC 1483橋接實施

相關資訊

簡介

本檔案將討論RFC 1483橋接實作。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

RFC 1483橋接實施

為您的非對稱數字使用者線路(ADSL)服務選擇以下RFC 1483橋接實施之一。

- 整合路由和橋接(IRB) — （建議）IRB功能允許您的Cisco DSL路由器橋接其ATM介面（ADSL介面）上的流量，然後在其乙太網路介面上路由該流量。啟用IRB後，Cisco DSL路由器可執行增值服務，例如網路地址轉換(NAT)過載、NAT池、靜態NAT和動態主機控制協定(DHCP)伺服器。

- 純橋接 — 在純橋接實施中，您的Cisco DSL路由器充當簡單的ADSL到乙太網橋，因此無法提供增值服務。

返回Cisco DSL路由器配置和故障排除指南的首頁。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems