目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

組態

偵錯和疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將討論外部思科路由器（例如7500/7000、3600、4500或2500系列）上的交換器間連結通訊協定(ISL)主幹組態。本文不討論第2層(L2)/第3層(L3)交換器（例如Cisco Catalyst 6500或4500）上的ISL主幹設定。

有關在運行Catalyst OS(CatOS)或Cisco IOS®軟體的Catalyst L2和L3交換機之間配置ISL和802.1Q中繼的資訊，請參閱以下任一內容：

- 相關資訊