目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

範例

相關資訊

簡介

Cisco數值mib可以通過NetView或HPOV輪詢和設定閾值。NetView和HPOV線上文檔、培訓材料和手冊詳細說明了此過程。本文檔提供了一個示例，說明如何在Digdug（本示例中的路由器）上的「ifInOctets」超過17000000時生成事件，以轉到NetView/HPOV事件區域。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

範例

請完成以下步驟：

1. 若要轉到「資料收集和閾值」區域，請在命令列中輸入xnmcollect，或者輸入「選項(HPOV)」，然後輸入「資料收集和閾值」，或者輸入「工具」(NetView)，再輸入「資料收集和閾值」。

將會出現「MIB資料收集」視窗。

2. 按一下右中屏的Add按鈕。（在HPOV 4.x上，這是從頂部下拉選單編輯/新增/Mib對象。）

將會出現「Mib資料收集/Mib對象選擇」視窗。

3. 按一下management，然後按照樹向下轉到mib-2、interfaces、ifTable、ifEntry、ifInOctets。選中此選項後，按一下Describe以確認這是您想要的。然後選擇close，然後選擇ok。

注意：如果這作為罐裝集合的一部分導致錯誤，您可以選擇其他內容。

系統將顯示Mib Data Collection/Add Collection視窗。

4. 輸入用於收集的源路由器（本示例中為Digdug），然後按一下Add。

在收集模式區域中，有四個選項：

- 不儲存，檢查閾值

- 儲存，無閾值

- 儲存，檢查閾值

- 排除集合

5. 選擇不儲存、檢查閾值並填寫輪詢間隔。選擇1h（每小時）；預設陷阱編號為58720263。

6. 填寫閾值的值1700000。

重新臂值是表示當超過閾值時陷阱產生之後，直到達到重新臂值之後才會再次產生。因此，需要填16000000，因此當17000000過時，不會在陷入之前再陷入16000000。

7. 在例項上，選擇From List，然後填寫1（即ifIndex 1，您的乙太網路）。

8. 按一下「OK」（確定）。

返回「MIB資料收集」視窗時，該視窗在頂部區域顯示：

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

超過17000000 ifInOctets時，NetView/HPOV事件視窗中將顯示一個事件：

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

相關資訊

- 網路管理支援資源

- 技術支援與文件 - Cisco Systems