目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供思科路由器中序列通道(STUN)的組態範例。在中央路由器中，一個串列介面連線到前端處理器(FEP);在遠端端，一台帶有兩個串列介面的思科路由器連線到兩個不同的控制器。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案所述內容不限於特定軟體或硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用下圖所示的網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- 路由器A

- 路由器B

路由器A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

路由器B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：雖然上面未顯示，但是假設IP路由已配置且工作正常。

上述圖表和配置未顯示任何時鐘源。您必須提供一個，否則串列介面無法啟動。有多種方法可供選擇。最常見的是在路由器端使用DCE電纜，並在串列介面下新增以下命令：

clockrate {300-4000000}

連線的另一端則使用DTE電纜。

另一種方法是使用提供時鐘的數據機消除器，然後在連線的兩端使用DTE電纜。此方法適用於路由器到路由器、路由器到主機以及路由器到控制器的連線。STUN介面上的非歸零碼(NRZ)或非歸零反向(NRZI)編碼必須與終端裝置編碼匹配；路由器預設為NRZ。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems