目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文提供使用資料機共用裝置(MSD)設定序列通道(STUN)的組態範例。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- 路由器A

- 路由器B

路由器A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1 local-ack

stun route address c2 tcp 5.0.0.1 local-ack

stun sdlc-role secondary

sdlc address c1

sdlc address c2

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

路由器B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1 local-ack

stun route address c2 tcp 1.0.0.1 local-ack

stun sdlc-role primary

sdlc address c1

sdlc address c2

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：如果路由器用作DCE裝置，則連線到MSD的路由器必須使用半雙工或必須高捆綁資料終端就緒(DTR)。此外，為了簡便起見，IP路由和WAN配置不會顯示。如需更多詳細資訊，請參閱序列通道(STUN)的設定和疑難排解檔案。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- STUN/BSTUN支援

- 技術支援 - Cisco Systems