目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供使用混合封裝設定序列通道(STUN)的範例組態。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

- 路由器A

- 路由器B

路由器A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 interface serial 1 direct

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 interface serial 0 direct

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

路由器B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：雖然在上圖中未顯示，但時鐘需要由DCE提供。最簡單的方法是在路由器側使用Cisco DCE電纜並發出clockrate配置命令。為簡單起見，上面未顯示IP路由、WAN配置、SDLC地址和其他特定於SDLC的配置。此組態會著重說明如何在混合封裝中使用STUN。如需更多詳細資訊，請參閱序列通道(STUN)的設定和疑難排解。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- STUN/BSTUN支援

- 技術支援 - Cisco Systems