目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供序列通道(STUN)複雜多點的組態範例。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

路由器配置

路由器A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

stun protocol-group 13 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route address c1 tcp 7.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

路由器B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

路由器C

stun peer-name 7.0.0.1

stun protocol-group 13 sdlc

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 7.0.0.1 255.255.255.0

注意：未顯示WAN配置和IP路由配置（為簡單起見）。 此外，串列介面需要DCE裝置計時。STUN介面上的編碼(NRZ/NRZI)必須與終端裝置編碼匹配 — 路由器預設為NRZ。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- STUN/BSTUN支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems