目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文提供一個組態範例，顯示一個IP網路中可有多個通道。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

路由器配置

路由器A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

路由器B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：雖然計時未在圖表中顯示，但需要由DCE提供。最簡單的方法是在路由器端使用Cisco DCE電纜和configure clockrate命令。為簡單起見，不顯示IP路由和WAN配置。

此組態顯示，單個IP網路中可有多個通道。請注意，隧道會擴展或替換預先存在的串列線路。在此範例中，硬體和通道之間存在一對一關聯。如需更多詳細資訊，請參閱序列通道(STUN)的設定和疑難排解。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- STUN/BSTUN支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems