目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

CGMP和IGMP監聽Catalyst交換機支援清單

CGMP功能Catalyst交換機支援表

IGMP監聽功能Catalyst交換機支援表

GMRP和RGMP Catalyst交換機支援清單

相關資訊

簡介

本檔案將提供關於在各種Cisco Catalyst系列交換器中支援第2層多點傳送功能的資訊。

下表提供了詳細資訊：

- CGMP和IGMP監聽Catalyst交換機支援清單

- CGMP功能Catalyst交換機支援表

- IGMP監聽功能Catalyst交換機支援表

- GMRP和RGMP Catalyst交換機支援清單

請參閱IP多點傳送支援頁面，以瞭解其他有關實作多點傳送功能的資訊，以及範例組態和疑難排解提示。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

CGMP和IGMP監聽Catalyst交換機支援清單

下表提供與Cisco Catalyst交換器中的思科群組管理通訊協定(CGMP)和網際網路群組管理通訊協定(IGMP)窺探功能支援相關的資訊。

Catalyst平台

CGMP（最低軟體版本）

預設

IGMP監聽（最低軟體版本）

預設

IGMP V3（最低軟體版本）

Catalyst 6000 - Catalyst OS(CatOS)軟體

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用（自5.5.9和6.3.1）

是(7.5)(2)

Catalyst 6000- Cisco IOS®軟體

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(8a)E)

Catalyst 5000

是(2.2)

已禁用

是(4.1)(3)

已禁用

不支援

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

是(2.2)

已禁用

不支援

不適用

不支援

Catalyst 4000 - Cisco IOS（監督器引擎2+/3/4/5）

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EW)

Catalyst 3550

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3560

不支援

不適用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2940

不支援(1)

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2950;Catalyst 2955

不支援

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2960

不支援

不適用

是（所有版本）

已啟用

是（所有版本）

Catalyst 2970

不支援

不適用

是（所有版本）

已啟用

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

是（所有版本）

已啟用

不支援

不適用

不支援

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

是(在所有版本中支援CMF)(4)

不適用

不支援

不適用

不支援

Catalyst 1900/Catalyst 2820

是(5.33)

已禁用

不支援

不適用

不支援

Catalyst 8500

是(在所有版本中支援CMF)(4)

已禁用

不支援

不適用

不支援

- (1)多層交換器功能卡(MSFC)、MSFC2、Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV以及Catalyst 3550和3750交換器支援CGMP伺服器功能。不支援CGMP第2層功能。

- (2)在Catalyst 6500上，在軟體版本6.3(10)之前，在同一封包中有一個以上群組的IGMP版本3(V3)封包遭捨棄。這一點在軟體版本6.3(10)中得到了糾正。 軟體版本6.3(x)運行IGMP版本2(V2)，不支援V3。對於IGMP V3中形成組記錄的每個組播組，IGMP V3報告被視為一組IGMP V2報告。無論IGMP V3報告的過濾模式如何，都會發生這種情況。如需詳細資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCdw61628 （僅限註冊客戶）。IGMP V3從版本7.5軟體開始受支援（僅在基於Supervisor Engine II的Catalyst 6500系統中），而MSFC2上需要Cisco IOS軟體版本12.1(11b)E1或更高版本。

- (3)對於Catalyst 5000s，IGMP監聽支援需要管理引擎II G或III G，或具有NetFlow功能卡(NFFC)或NFFC II的管理引擎III。需要Supervisor Engine軟體版本4.1或更新版本。某些硬體需要更高版本的軟體。（例如，NFFC II要求軟體版本4.3或更高版本。）

- (4)約束多點傳播泛洪(CMF)是執行IGMP監聽的Cisco IOS軟體方法。它是為Cisco IOS第3層交換機建立的。

CGMP功能Catalyst交換機支援表

下表列出了CGMP功能支援和啟用該功能的命令。

Catalyst平台

CGMP

CGMP離開

快速離開

Catalyst 5000

set cgmp {enable | disable}

set cgmp leave {enable | disable}

不支援

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

set cgmp {enable | disable}

set cgmp leave {enable | disable}

set cgmp fastleave {enable | disable}

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

[否] cgmp

[no] cgmp leave processing

不支援

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

[no] bridge cmf

不支援

不支援

Catalyst 1900/Catalyst 2820

[否] cgmp

[no] cgmp leave processing

不支援

Catalyst 8500

[no] bridge cmf

不支援

不支援

IGMP監聽功能Catalyst交換機支援表

下表列出了IGMP監聽、IGMP查詢器、IGMP過濾、IGMP限制和IGMP多播VLAN註冊功能支援以及啟用該功能所需的命令。

Catalyst平台

IGMP窺探

IGMP快速離開

IGMP過濾（最低軟體版本）

IGMP查詢器（最低軟體版本）

IGMP限制（最低軟體版本）

多點傳送VLAN註冊（最低軟體版本）

Catalyst 6000 - CatOS軟體

set igmp {enable | disable}

set igmp fastleave {enable | disable}

不支援

set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1

不支援

不支援

Catalyst 6000- Cisco IOS軟體

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping fastleave

不支援

[no] ip igmp snooping querier(在VLAN介面下)(Cisco IOS軟體版本12.1(8a)E)

不支援

不支援

Catalyst 5000

set igmp {enable | disable}

set igmp fastleave {enable | disable}

不支援

不支援

不支援

不支援

Catalyst 4000 - Cisco IOS軟體(Supervisor Engine 2+/3/4)

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11b)EW)

目前不支援

不支援

不支援

Catalyst 3550

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(8)EA1)

目前不支援

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1

是(Cisco IOS軟體版本12.1(8)EA1

Catalyst 3560

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)SEA)

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11)AX)

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)SEA

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11)AX)

Catalyst 2940

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11)AX)

目前不支援

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1

是(Cisco IOS軟體版本12.1(13)AY

Catalyst 2950;Catalyst 2955

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(9)EA1)

2950:不支援2955:是(Cisco IOS軟體版本12.1(22)EA4

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1

2950:是(Cisco IOS軟體版本12.1(6)EA2c 2955:是(Cisco IOS軟體版本12.1(12c)EA1

Catalyst 2960

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)FX

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)FX

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)FX

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)FX

Catalyst 2970

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11)AX)

是(Cisco IOS軟體版本12.2(25)SEA

是(Cisco IOS軟體版本12.1(19)EA1

是(Cisco IOS軟體版本12.1(11)AX)

附加說明

1. 運行IGMP過濾或組播VLAN註冊的交換機不支援IGMPv3加入和離開消息。

2. 交換機僅支援基於目標組播MAC地址的IGMPv3監聽，不支援基於源MAC地址或代理報告的監聽。

GMRP和RGMP Catalyst交換機支援清單

下表列出Catalyst交換器上支援通用屬性註冊通訊協定(GARP)多點傳送註冊通訊協定(GMRP)和路由器連線埠群組管理通訊協定(RGMP)。

Catalyst平台

GMRP（最低軟體版本）

RGMP（最低軟體版本）

Catalyst 6000 - CatOS軟體

是(5.2)

是(5.4)

Catalyst 6000 - Cisco IOS軟體

不支援

是（Cisco IOS軟體版本12.1E）

Catalyst 5000

是(1)(5.1)

是(5.4)

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

是(5.1)

不支援

Catalyst 4000 - Cisco IOS軟體(Supervisor Engine 2+/3/4)

不支援

不支援

Catalyst 3550

不支援

不支援

Catalyst 3750

不支援

不支援

Catalyst 2940

不支援

不支援

Catalyst 2950;Catalyst 2955

不支援

不支援

Catalyst 2970

不支援

不支援

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

不支援

不支援

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

不支援

不支援

Catalyst 1900/Catalyst 2820

不支援

不支援

Catalyst 8500

不支援

不支援

- (1)Catalyst 5000需要管理引擎II、IIG、III或IIIG才能支援GMRP。

附加說明

- 如果啟用IGMP監聽，則無法啟用GMRP。

- RGMP要求在交換機上啟用IGMP監聽。

- 所有受支援的交換機上預設禁用GMRP和RGMP。

相關資訊

- IP多點傳送支援頁面

- 園區網路中的組播：CGMP和IGMP監聽

- 使用RGMP:基本資訊和案例研究

- 在執行Catalyst OS的Catalyst交換器上，使用相同VLAN上的來源和接收器限制多點傳播流量

- 交換器產品支援

- LAN 交換技術支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems