目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

表

相關資訊

簡介

當您將更新傳送到指定介面時，在給定介面上配置了主IP地址和輔助地址的路由器的行為會有所不同，具體取決於是啟用還是禁用水準分割。本文檔提供的表格列出了更新中的差異。

注意：源介面定義為傳送更新的網路介面。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

表

表 1：使用輔助地址的RIP更新與主網路不同

水準分割

更新源

更新內容

已啟用

主要

主要子網（如果通過非源介面已知）。 其他主要網路（包括次要網路）（透過非來源介面已知）總結到主要網路邊界。

已啟用

次要

輔助子網（如果通過非源介面已知）。 其他主要網路（包括主要網路）（透過非來源介面已知）總結到主要網路邊界。

已禁用

主要

主的所有已知子網。其他主要網路（包括次要網路），總結到主要網路邊界。

已禁用

次要

輔助的所有已知子網。其他主要網路（包括主要網路），總結到主要網路邊界。

表 2：次要地址與主要地址位於相同主要網路的RIP更新

水準分割

更新源

更新內容

已啟用

主要

主要/輔助子網（如果通過非源介面已知）。 其它主要網路（通過非源介面已知）彙總到主要網路邊界。

已啟用

次要

無 — 沒有來自輔助的更新。

已禁用

主要

主要/輔助的所有已知子網。其他主要網路總結到主要網路邊界。

已禁用

次要

主要/輔助的所有已知子網。其他主要網路總結到主要網路邊界。

表 3：IGRP更新，次要地址位於主網路以外的其他主網路中

水準分割

更新源

更新內容

已啟用

主要

主要子網（如果通過非源介面已知）。 其他主要網路（包括次要網路）（透過非來源介面已知）總結到主要網路邊界。

已啟用

次要

僅輔助網路的子網。

已禁用

主要

主的所有已知子網。其他主要網路（包括次要網路），總結到主要網路邊界。

已禁用

次要

輔助的所有已知子網。其他主要網路（包括主要網路），總結到主要網路邊界。

表 4：主網路與主網路上的次要位址的IGRP更新

水準分割

更新源

更新內容

已啟用

主要

主要/輔助子網（如果通過非源介面已知）。 其它主要網路（通過非源介面已知）彙總到主要網路邊界。

已啟用

次要

無 — 無來自輔助裝置的更新源。

已禁用

主要

主要/輔助的所有已知子網。其他主要網路總結到主要網路邊界。

已禁用

次要

主要/輔助的所有已知子網。其他主要網路總結到主要網路邊界。

預設情況下在每個介面上啟用水準分割。要禁用水準分割，請使用no ip split-horizon interface子命令，如下所示：

int e 0

no ip split-horizon

相關資訊

- TCP/IP路由通訊協定支援頁面

- IP 路由支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems