目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

EIA/TIA-449電纜元件

EIA/TIA-449 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

EIA/TIA-449 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

相關資訊

簡介

本文檔顯示5合1 EIA/TIA-449電纜元件，並介紹其電纜引腳連線。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

EIA/TIA-449電纜元件

EIA/TIA-449 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

60針^1

訊號

說明

方向

37針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

—

—

—

J1-51J1-52

GND MODE_DCE

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

6號雙絞線

==> ==>

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

9號雙絞線

<== <==

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

11號雙絞線

<== <==

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS -

5號雙絞線

==> ==>

J2-7 J2-25

RS+ RS—

殲–26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

10號雙絞線

<== <==

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

第1號雙絞線

<== <==

J2-9 J2-27

CS+ CS -

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

12號雙絞線

==> —

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

2號雙絞線

<== <==

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

4號雙絞線

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

3號雙絞線

<== <==

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

7號雙絞線

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

9號雙絞線

—

J2-19 J2-20

SG RC

1未引用的任何引腳未連線。

EIA/TIA-449 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-37）

60針^1

訊號

說明

方向

37針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GNC

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

11號雙絞線

<== <==

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

7號雙絞線

==> ==>

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

6號雙絞線

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

第1號雙絞線

<== <==

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

9號雙絞線

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS -

5號雙絞線

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS -

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

12號雙絞線

==> —

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

4號雙絞線

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

2號雙絞線

<== <==

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

3號雙絞線

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

10號雙絞線

<== <==

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

8號雙絞線

—

J2-19 J2-20

SG RC

1未引用的任何引腳未連線。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems