目錄

簡介

有哪些不同的MiniGBIC連線型別及其功能？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在幫助安裝、故障排除和維護Cisco Small Business產品（前身為Linksys Business系列）。

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問：MiniGBIC連線的不同型別及其功能是什麼？

A. MiniGBIC模組(通常稱為SFP（小型可插拔）模組)是可熱插拔的媒體轉換器。

型號

媒體型別

最大范圍(3)

波長(nm)

聯結器

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20公里

Tx 1310/接收機1550

LC

MFEFX1

MMF

2公里

850

LC

MFELX1

SMF

10公里

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20公里

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10公里

1310

LC

MGBLH1

SMF

40公里

1310

LC

MGBSX1

MMF

500米

850/

LC

MGBT1

5e類UTP

100米

不適用

RJ45

(1)2009年第2季度推出。

(2)僅支援單纖維（單股）。

(3)距離會因纖維廠和作業環境而異。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems