目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

產品編號

功能

纜線

平台支援

已知問題

組態

相關資訊

簡介

雙串列埠WAN介面卡(WIC-2A/S)為單個WIC提供更高級別的串列埠密度，Cisco 1700、2600和3600系列支援此功能。低串列速度WIC-2A/S支援高達128 Kbps的同步或115.2 Kbps的非同步串列鏈路。WIC上的每個埠都是不同的物理介面，可以支援不同的協定，例如點對點協定(PPP)或幀中繼和資料終端裝置/資料通訊裝置(DTE/DCE)。 此WIC還支援單個卡上的混合非同步和同步操作。

這些雙串列埠WIC採用思科緊湊的新型智慧串列聯結器，當與適當的過渡電纜一起使用時，可支援各種電氣介面。其中包括：V.35、RS-232、RS-449、RS-530、RS-530A（男性和女性版本，適用於DTE和DCE裝置）。此功能可隨著網路需求的變化輕鬆進行配置和重新配置，無需購買不同的串列介面卡。

需要兩根電纜來支援WIC上的兩個埠。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於WIC-2A/S。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

產品編號

WIC-2A/S — 雙埠非同步/同步WIC

功能

WIC-2A/S使用智慧串列聯結器提供兩個串列埠。

- 同步支援，最大速度為115.2 Kbps，最小速度為600 bps。如果需要以低於600 bps的速度運行，請改用AUX埠。

- 同步支援，最大速度為128 Kbps。

纜線

電纜型別

產品編號

長度

男/女

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

10英尺/3米

男性

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

10英尺/3米

女

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

10英尺/3米

男性

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

10英尺/3米

女

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

10英尺/3米

男性

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

10英尺/3米

女

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

10英尺/3米

男性

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

10英尺/3米

女

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

10英尺/3米

男性

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

10英尺/3米

男性

平台支援

平台

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620,3640,3660

思科3631

Cisco 2691,3725,3745

載體模組

不需要

不需要

板載

NM-2W

板載

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

板載

板載

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

Cisco IOS®軟體支援

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

所有Cisco IOS軟體版本

Cisco IOS軟體版本12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

所有Cisco IOS軟體版本

12.2(8)T1

不支援

Cisco IOS軟體版本12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

所有Cisco IOS軟體版本

所有Cisco IOS軟體版本

所有Cisco IOS軟體版本

註：由於缺乏串列通訊控制器，Cisco 1600系列不能支援WIC-2A/S。

NM-1E2W、NM-1E1R2W和NM-2E2W網路模組沒有足夠的效能來支援WIC-2A/S。

已知問題

WIC-2A/S可能因過多的靜電放電而損壞。您可以通過以下方式最小化此靜電放電：

- 使用遮蔽電纜（端到端電纜）。

- 使用資料浪湧保護器，可保護18v以上的浪湧。

- 使用光隔離器（最佳保護）。

組態

此模組的預設設定為同步。發出physical-layer async命令，以配置用於非同步通訊的模組。以下是非同步組態的一節：

組態

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

要將數據機連線到此介面，請參閱在AUX埠上使用數據機配置撥出。即使文檔引用AUX埠，配置也非常相似。

發出physical-layer sync命令或no physical-layer async命令以還原為預設同步模式。有關如何為正常串列操作配置介面的更多資訊，請參閱配置串列介面。

相關資訊

- 跨兩個串列物理層非同步介面的多鏈路PPP

- 線上插拔Cisco 3660路由器中安裝的模擬和數字數據機網路模組

- 撥號技術支援頁

- 技術支援與文件 - Cisco Systems