目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

產品編號

功能

平台支援

相關資訊

簡介

ISDN基本速率介面(BRI)U WAN介面卡 — 版本2(WIC-1B-U-V2)現可作為銷售終止的WIC-1B-U卡的替代產品。WIC插入混合介質網路模組或直接插入Cisco 1700、2600、3600、3700機箱上的WIC插槽。通過WIC新增BRI連線的功能使管理員能夠最大限度地利用寶貴的插槽空間，同時在同一模組中提供額外的連線選項，例如乙太網。

如需詳細資訊，請參閱瞭解1埠ISDN BRI(U)WAN介面卡

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

有關詳細資訊，請參閱下面的平台支援部分。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

產品編號

以下是與此檔案相關的產品編號：

產品

說明

備註

WIC-1B-U-V2

1埠ISDN BRI，帶整合NT1（U介面）

更換WIC-1B-U

WIC-1B-U

1埠ISDN BRI，帶整合NT1（U介面）

銷售結束 — 請參閱WIC-1B-U WAN介面卡(WIC)的銷售結束公告

WIC36-1B-U

1埠ISDN BRI，帶整合NT1（U介面）

生命週期終止/銷售終止

功能

下表詳細列出了WIC36-1B-U和WIC-1B-U的功能。

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- 一個ISDN BRI埠（U介面，內部NT-1）

- RJ-45聯結器

- 在1700、2600、3600、3700上支援

- 不能與Cisco 1600系列或Cisco 1750一起使用

- 不支援熱插拔，但是，如果在通電時換用它，將不會發生硬體損壞。

- 可以進入1E2W、2E2W和1E1R2W網路模組的插槽W0或W1

- 支援NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W和NM-2W

- 不能在同一網路模組中與WIC36-1B-U WIC混合。（WIC36-1B-U可以在同一系統中的不同網路模組中使用）

- WIC提供有關IOS show controller命令的NT-1狀態資訊

- 一個ISDN BRI埠（U介面，內部NT-1）

- RJ-45聯結器

- 在1600、2600、3600上支援

- 不能與Cisco 1603或1604基本單元一起使用

- 不支援熱插拔，但是，如果在通電時換用它，將不會發生硬體損壞。

- 可以進入1E2W、2E2W和1E1R2W網路模組的插槽W0或W1

- 支援NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W和NM-2W

- 不能在同一網路模組中與WIC36-1B-U WIC混合。（WIC36-1B-U可以在同一系統中的不同網路模組中使用）

- WIC提供有關IOS show controller命令的NT-1狀態資訊

- 一個ISDN BRI埠（U介面，帶內部NT-1）

- RJ-45聯結器

- 與Cisco 1600、1700、2600或3700系列不相容

- 不支援熱插拔，但是，如果在通電時換用它，將不會發生硬體損壞。

- 只能進入1E2W、2E2W和1E1R2W網路模組的插槽「W1」（物理鍵控）。

- 每個NM-1E2W、NM-1E1R2W和NM-2E2W卡最多一個

- 不能在同一網路模組中與WIC-1B-U WIC混合。（WIC-1B-U可以在同一系統中的不同網路模組中使用）

- 銷售結束日期31-Aug-1997

有關上表所示圖表的詳細資訊，請參閱將ISDN BRI U高速WAN介面卡連線到網路和將ISDN BRI ST高速WAN介面卡連線到網路。

平台支援

平台

Cisco 1600(1)

Cisco 1700(2)

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640和3640A

思科3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

載體模組

不需要

不需要

板載

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不需要

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

板載

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

WIC-1B-U-V2

不支援

最初受12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)和12.3(1)支援

最初受12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)和12.3(1)支援

最初受12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)和12.3(1)支援

首次支援12.3(1)

最初受12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)和12.3(1)支援

所有Cisco IOS版本

WIC-1B-U

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

Cisco IOS版本11.2(4)XA、11.2(5)P、所有11.3、11.3T、所有12.x

不支援

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

WIC36-1B-U

不支援

不支援

不支援

Cisco IOS版本11.x、12.0、12.0T、12.1、12.1T、12.2。12.2T中不支援

不支援

不支援

不支援

(1)Cisco1601(R)、1602(R)和1605-R支援。

(2)Cisco1603、1603-R、1604、1604-R和1750不支援。

相關資訊

- 存取技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems