目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

產品編號

功能

平台支援

組態

聯結器引出線

LED定義

相關資訊

簡介

1埠4線56/64 kpbs通道服務單元/資料服務單元(CSU/DSU)WAN介面卡(WIC)(WIC-1DSU-56K4)組合在單個WIC中，並同時為DDS（專用）和4線交換56 kbps資料網路執行CSU/DSU功能。它還為與AT&T Publication 62310相容的任何專用數碼資料服務(DDS)點對點或多點網路提供全速率同步介面。WIC-1DSU-56K4還支援四線交換56資料服務，如AT&T的Accunet 56或Sprint的VPN-56，以及由本地交換運營商提供的許多交換資料服務。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

有關詳細資訊，請參閱下面的平台支援部分。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

產品編號

WIC-1DSU-56K4 — 單埠四線56/64 Kbps CSU/DSU WAN介面卡

功能

此清單詳細介紹了與WIC-1DSU-56K4相關的功能：

- 實施交換56 k和DDS（租用線路）操作。

- 2524-2525的4線56/64 k CSU/DSU的硬體功能設定相同。

- 相同的Cisco IOS®軟體配置。

- 支援DDS（租用線路）操作(AT&T Pub)。62310)。

- 支援DDS環路速率2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、56和64 kbps。

- 支援56 kbps(AT&T Pub)的交換56操作。41458、Sprint TS-0046)。

- 在所有環路速率下，接收器靈敏度為–45db。

- 使用自檢功能(通電和使用者啟動時)和網路線路和資料終端裝置(DTE)環回。使用者啟動了DTE、line和遠端V.54環回診斷功能。

- 符合UL 1950、UL 1459、CSA 22.2-950、CSA 22.2-255、FCC第15J A類和FCC第68部分。

平台支援

平台

Cisco 1600

Cisco 1720

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640

思科3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

載體模組

不需要

不需要

板載

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不需要

NM-1E2W、NM-1E1R2W、

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

板載

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

Cisco IOS軟體支援

Cisco IOS版本11.2(9)P、11.3(3)T和所有12.x

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

Cisco IOS版本11.2(4)XA、11.2(5)P、所有11.3、11.3T和所有12.x

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

所有Cisco IOS版本

注意：提供的Cisco IOS軟體版本通常是支援相關平台、模組或功能所需的最低版本。使用Software Advisor(僅供註冊客戶使用)為您的網路裝置選擇適當的軟體：將軟體功能與Cisco IOS和CatOS版本配對，比較IOS版本，或找出哪些軟體版本支援您的硬體。

組態

WIC-1DSU-56K4介面卡使用service-module 命令。以下是組態範例。

註：沒有framing或linecode命令。這是因為56k卡不是T1並且與時隙無關。T1中有24個時隙：24 x 64 DS0=1.544米

此卡嚴格為56 k，時間段不相關。

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

有關可用命令的清單，請參閱配置思科整合資料服務單元/通道服務單元(DSU/CSU)模組和WAN介面卡。

要執行環回測試，請參閱T1/56 K線路的環回測試。

聯結器引出線

WIC-1DSU-56K4模組使用標準直通RJ-45電纜將CSU/DSU上的RJ-48S插孔連線到牆壁插孔。

RJ-48S引腳

訊號

1

接收環

2

接收提示

7

環

8

提示

LED定義

標籤

訊號

定義

DCD

資料載波檢測

設定正常或始終開啟。普通/DDS:接收資料字元時亮起。正常/軟體56:建立有效連線時亮起。

RD

接收資料

當接收資料字元從DSU模組計時到路由器時亮起。

TB

傳輸資料

當傳輸資料字元從路由器計入DSU模組時亮起。

磅

回送

環回處於活動狀態時始終保持穩定照明。

AL

警報

當存在未遮蔽的警報條件時：

- 來自網路的OOS/OOF

- 無接收訊號

- 無密封電流

- 64 K無幀同步

- 正在嘗試調整速率

- RT（DSU環回）、LL（CSU環回）、來自Telco

- 來自遠端DSU的遠端數字環回(RDL)

相關資訊

- 1埠、4線、56/64 kbps DSU/CSU WAN介面卡

- 配置思科整合資料服務單元/通道服務單元(DSU/CSU)模組和WAN介面卡

- 適用於思科存取路由器的思科網路模組和服務模組概觀

- 撥號和存取技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems