目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

可用控制器

Cisco 7000系列：

Cisco 7010系列：

思科7202系列：

思科7204和7206系列：

思科7505、7507、7513和7576系列：

Cisco 3600系列：

相關資訊

簡介

WAN控制器用於藉助不同介質連線廣域網。本文檔列出了可以與Cisco 7000、7010、720x、75xx和3600系列路由器一起使用的WAN控制器。本文所列出的每個控制器都有一個相關資訊連結。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

可用控制器

Cisco 7000系列：

以下WAN控制器可用於Cisco 7000系列路由器：

快速序列介面處理器(FSIP)

有關FSIP的簡介，請參閱快速序列介面處理器(FSIP)安裝和配置。另請參閱Cisco 7000硬體安裝和維護，瞭解有關FSIP的更多特定資訊，包括：

- FSIP和FSIP DCE配置

- FSIP串列連線裝置和連線

- FSIP LED

- 串列介面卡電纜引腳佈局

E1-G.703/G.704連線埠配接器

有關E1-G.703/G.704埠介面卡的簡介，請參閱FSIP和SSIP，E1-G.703/G.704埠介面卡介面安裝和配置。請參閱Cisco 7000硬體安裝和維護，檢視產品概述以及有關E1-G.703/G.704電纜的資訊。

HSSI介面處理器(HIP)

有關HIP的介紹，請參閱高速串列介面(HSSI)介面處理器(HIP)安裝和配置。另請參閱Cisco 7000硬體安裝和維護，檢視有關HIP的更多特定資訊，包括：

- HSSI連線和連線裝置

- HSSI聯結器訊號

- 安裝HSSI電纜

- HIP LED

多通道介面處理器(MIP)

有關MIP的介紹，請參閱多通道介面處理器(MIP)安裝和配置。另請參閱Cisco 7000硬體安裝和維護，檢視有關MIP的更多特定資訊，包括：

- MIP安裝和配置

- 多通道連線

- MIP介面電纜引腳佈局

- MIP LED

通道化T3介面處理器(CT3IP)

有關CT3IP的簡介，請參閱通道化T3介面處理器(CT3IP)安裝和配置。

通道化T3介面處理器(CT3IP-50)

有關CT3IP-50的簡介，請參閱通道化T3介面處理器(CT3IP-50)安裝和配置。

PA-2CE1通道化E1連線埠配接器

有關PA-2CE1通道化E1埠介面卡的詳細資訊，請參閱PA-2CE1通道化E1埠介面卡，包括：

- 安裝指南

- 關於配置PA-2CE1的建議

PA-MC-2T3+多通道連線埠配接器

有關PA-MC-2T3+多通道埠介面卡的資訊，請參閱PA-MC-2T3+多通道T3埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝PA-MC-2T3+埠介面卡

- PA-MC-2T3+的通道化和非通道化模式配置

Cisco 7010系列：

以下WAN控制器可用於Cisco 7010系列路由器：

快速序列介面處理器(FSIP)

有關FSIP的簡介，請參閱快速序列介面處理器(FSIP)安裝和配置。另請參閱Cisco 7010硬體安裝和維護，檢視有關FSIP的更多特定資訊，包括：

- FSIP和串列配置

- FSIP LED

- 串列介面卡電纜引腳佈局

FSIP和SSIP，E1-G.703/G.704埠介面卡

有關FSIP和SSIP的簡介，請參閱FSIP和SSIP、E1-G.703/G.704埠介面卡介面安裝和配置。

HSSI介面處理器(HIP)

有關HIP的資訊，請參閱以下連結之一：

- Cisco 7010硬體安裝和維護，瞭解有關SSI連線、SSI聯結器訊號和HIP LED的資訊

- HSSI HIP安裝和配置

- 安裝高速串列介面(HSSI)電纜

多通道介面處理器(MIP)

有關MIP的介紹，請參閱多通道介面處理器(MIP)安裝和配置。另請參閱Cisco 7010硬體安裝和維護，檢視有關MIP的更多特定資訊，包括：

- MIP配置

- 多通道連線

- MIP介面電纜引腳佈局

- MIP LED

通道化T3介面處理器(CT3IP)

有關CT3IP的簡介，請參閱通道化T3介面處理器(CT3IP)安裝和配置。

通道化T3介面處理器(CT3IP-50)

有關CT3IP-50的簡介，請參閱通道化T3介面處理器(CT3IP-50)安裝和配置。

PA-MC-2T3+多通道連線埠配接器

有關PA-MC-2T3+多通道埠介面卡的資訊，請參閱PA-MC-2T3+多通道T3埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- PA-MC-2T3+非通道化和通道化模式的配置

思科7202系列：

以下WAN控制器可用於Cisco 7202系列路由器：

PA-H HSSI連線埠配接器

有關PA-H HSSI埠介面卡的資訊，請按一下PA-H HSSI埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡並連線PA-H介面電纜

- PA-H的配置

PA-2H雙埠HSSI埠介面卡

有關PA-2H雙埠HSSI埠介面卡的資訊，請參閱PA-2H雙埠HSSI埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡並連線PA-2H介面電纜

- PA-2H的配置

PA-T3序列連線埠配接器

有關PA-T3串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-T3串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- PA-T3的配置

PA-T3+序列連線埠配接器

有關PA-T3+串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-T3+串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 串列電纜連線

- PA-T3+的配置

PA-MC-T3多通道T3連線埠配接器

有關PA-MC-T3多通道T3埠介面卡的資訊，請參閱通道化T3雙寬埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線PA-MC-T3電纜

- PA-MC-T3的配置

思科7204和7206系列：

以下WAN控制器可用於Cisco 7204和7206系列路由器：

PA-4T同步序列連線埠配接器

註：7206系列路由器不能使用此功能。

有關PA-4T同步串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-4T同步串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡並連線PA-4T介面電纜

- PA-4T的配置

PA-4T+同步序列連線埠配接器

有關PA-4T+同步串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-4T+同步串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線PA-4T+介面電纜

- PA-4T+介面的配置

PA-8T-V35同步序列連線埠配接器

有關PA-8T-V35同步串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-8T-V35同步串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線PA-8T-V.35介面電纜

- PA-8T-V.35介面的配置

PA-8T-X21同步序列連線埠配接器

有關PA-8T-X21同步串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-8T-X21同步串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線PA-8T-X21介面電纜

- PA-8T-X21介面的配置

PA-8T-232同步序列連線埠配接器

有關PA-8T-232同步串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-8T-232同步串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線緊湊型串列電纜

- PA-8T-232介面的配置

PA-4E1G序列連線埠配接器

有關PA-4E1G串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-4E1G串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡和介面電纜

- PA-4E1G的配置

通道化E1連線埠配接器

請參閱PA-2CE1通道化E1埠介面卡安裝和配置，瞭解通道化E1埠介面卡的簡介。

通道化T1連線埠配接器

請參閱通道化T1埠介面卡安裝和配置，瞭解通道化T1埠介面卡的簡介。

通道化T3雙廣域連線埠配接器

請參閱通道化T3雙寬埠介面卡安裝和配置，瞭解通道化T3雙寬埠介面卡的簡介。

PA-E3序列連線埠配接器

有關PA-E3串列埠介面卡的資訊，請參閱PA-E3串列埠介面卡安裝和配置，包括：

- 移除和安裝埠介面卡

- 連線PA-E3電纜

- PA-E3的配置

PA-MC-T3多通道T3連線埠配接器

有關PA-MC-T3多通道T3埠介面卡的資訊，請參閱通道化T3雙寬埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡並連線PA-MC-T3電纜

- PA-MC-T3的配置

多通道DS1/PRI連線埠配接器

有關多通道DS1/PRI埠介面卡的資訊，請參閱多通道DS1/PRI埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡並連線RJ-48C遮蔽電纜

- 配置多通道DS1/PRI介面

PA-MC-2E1/8E1 PRI連線埠配接器

有關PA-MC-2E1/8E1 PRI埠介面卡的資訊，請參閱PA-MC-2E1/8E1 PRI埠介面卡安裝和配置，包括：

- 拆除和安裝埠介面卡和連線網路介面電纜

- PA-MC-2E1和PA-MC-8E1的配置

思科7505、7507、7513和7576系列：

這些WAN控制器可用於Cisco 7505、7507、7513和7576系列路由器。如需各檔案的詳細資訊，請參閱以下檔案：

- 通道化T3介面處理器

- 快速序列介面處理器(FSIP)

- HSSI介面處理器

- 多通道介面處理器

- PA-MC-2T3+多通道T3連線埠配接器

Cisco 3600系列：

有關適用於Cisco 3600系列路由器的WAN控制器的詳細資訊，請參閱以下文檔：

- 整合式資料服務單元/通道服務單元(DSU/CSU)模組和WAN介面卡

- Cisco 3600系列多重服務平台產品支援頁面

- 連線HSSI網路模組

相關資訊

- WAN技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems