目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

在本示例中，我們配置資料鏈路交換(DLSw)乙太網到乙太網。

在以下網路圖表中，IP連線是假設以下情況存在：

- 路由器A上指向網路132.146.251.0和路由器B指向132.146.252.0的靜態路由，或

- 動態路由協定在配置的網路上運行。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

路由器A

hostname RouterA

dlsw local-peer peer-id 132.146.252.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.251.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

ip address 132.146.252.1 255.255.255.0

bridge-group 1

interface Serial0

ip address 132.146.250.2 255.255.255.0

bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee

路由器B

hostname RouterB

dlsw local-peer peer-id 132.146.251.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.252.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

ip address 132.146.251.1 255.255.255.0

bridge-group 1

interface Serial0

ip address 132.146.250.1 255.255.255.0

bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee

注意：此配置中不使用source-bridge ring-group語句。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems