目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

邏輯檢視

使用VIPA的TCP連線復原

輸入/輸出組態程式(IOCP)組態

大型機TCPIP.Profile檔案（IP資料包） — VIPA

採用CIP-WS1組態的Cisco 7000 - VIPA

採用CIP-WS2組態的Cisco 7000 - VIPA

相關資訊

簡介

虛擬IP地址(VIPA)支援通過使用IBM TCP/IP堆疊中的虛擬裝置和虛擬IP地址為多個虛擬儲存(MVS)提供容錯能力。虛擬裝置始終處於活動狀態，並且從不發現故障。VIPA保持可訪問狀態，以便RouteD始終將此IP地址（及其子網）通告為活動狀態。

VIPA程式臨時修復(PTF)編號為UN83939。已將其整合到TCP/IP版本3.10中。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

邏輯檢視

在本文檔中使用的配置中，從網路側發起的所有Telnet、FTP和其他流量都通過VIPA地址10.10.12.2進行連線。

路由資訊協定(RIP)收斂時間（使用預設設定）可能長達6分鐘。例如，如果採用CIP-WS2的Cisco 7000在該拓撲中發生故障，則經過該拓撲的流量可能需要6分鐘才能開始通過CIP-WS1的Cisco 7000。為了縮短收斂時間，可以更改路由器上的RIP計時器。

使用VIPA的TCP連線復原

mystation配置中的以下設定啟用TCP連線恢復：

- 名稱伺服器：mvshost 10.10.12.2（目的地站和IP位址）

- 目的網路：10.10.12.0來自mystation（到目標工作站的路徑）

- 到10.10.11.2

- 到10.10.10.2

假設mystation透過10.10.11.2與mvshost取得作業階段。如果mvshost上的10.10.11.2通道介面失敗，則會發生以下情況：

1. mystation上的TCP層超時。

2. TCP層重新傳輸。

3. mystation接受通過10.10.10.2的新路由。

4. TCP層重新傳輸正常。

輸入/輸出組態程式(IOCP)組態

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

大型機TCPIP.Profile檔案（IP資料包） — VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

註：TCPIP.Profile文件中沒有VDEV（VIPA裝置）的START語句。

採用CIP-WS1組態的Cisco 7000 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

注意：此配置假定在指定廣播引數時與主機交換路由更新。如果不是，則必須使用在CLAW語句中指定為NEXT hop的地址對指向VIPA地址的靜態路由進行編碼。範例如下：

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

採用CIP-WS2組態的Cisco 7000 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

相關資訊

- 配置OMPROUTE以在大型機上運行

- IBM技術支援 — 工作站的通用連結存取(CLAW)

- 思科通道介面處理器 — 產品支援

- 技術支援 - Cisco Systems