目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定控制檯訪問Sun伺服器

介面卡和電纜

Comm伺服器配置

相關資訊

簡介

Cisco Access Server通常配置為comm伺服器，用於通過控制檯訪問Sun工作站。這些配置將訪問伺服器稱為通訊伺服器、終端伺服器或控制檯伺服器。用於連線到Sun裝置的comm伺服器的配置類似於用於控制檯訪問Cisco路由器的comm伺服器設定。有關配置Comm伺服器的詳細資訊，請參閱配置終端/Comm伺服器。

警告：將comm伺服器連線到Sun工作站之前，請確保您已閱讀並理解Cisco Access Servers上Terminal Server Break Character中的含義。此現場注意事項會警告：如果重新載入控制檯伺服器，Sun工作站可能會進入維護模式或重新啟動。您必須解決此現場通知中的問題才能繼續。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定控制檯訪問Sun伺服器

連線到Sun伺服器的控制檯埠時：

- 為控制檯訪問啟用並正確配置串列介面（Sun上的串列A或B）。使用Admintool之類的實用程式驗證串列介面狀態。有關如何啟用和配置Sun工作站串列介面的更多資訊，請參見Unix System Administrator Resources 。

- 請勿將鍵盤連線到Sun工作站。Sun電腦在加電時搜尋鍵盤。如果鍵盤已插入，伺服器會假定控制檯是本地連線的鍵盤和顯示器。如果它沒有檢測到鍵盤，則會將控制檯輸入和輸出重定向到串列埠A。

警告：伺服器啟動後不要拔下鍵盤。這會導致控制檯鎖定。如果控制檯鎖定，請確保伺服器可以在不干預的情況下自動啟動，並在斷開鍵盤連線的情況下重新啟動。有關自動引導的資訊，請參閱Sun網站 。

- 將Sun串列埠的速度、資料位、奇偶校驗位和停止位設定為9600-8-N-1（預設設定），或者與comm伺服器上配置的設定相匹配（如果不同）。

- 在將Sun連線到Cisco控制檯伺服器之前，確保可以使用啞終端或PC連線到Sun的控制檯。在連線到控制檯伺服器之前，驗證此連線以幫助隔離和修復Sun相關問題。請參閱如何：串列控制檯 (Serial Console)文檔，瞭解有關使用啞終端或PC進行控制檯訪問的更多資訊。

介面卡和電纜

獲取或製作RJ-45轉B-25介面卡以連線到Sun。該介面卡允許將Cisco Access Server連線到Sun控制檯。您可在大多數電子插座商店購買RJ-45-to-B-25插頭介面卡套件來製作介面卡。使用下面的引出線表來構建介面卡。

要構建特殊的RJ-45-to-DB-25介面卡：

1. 拆卸介面卡。

2. 確定引腳（如下圖所示），並將其與下表相比較。

3. 將電線從RJ-45端上的每個引腳連線到DB-25端上的相應引腳（在下表中定義）。 例如，將RJ-45端引腳1連線到DB-25端的引腳4。

4. 使用接線盒或萬用表確保介面卡的接線正確。如果使用萬用表，請對RJ-45端上的每個引腳施加電壓，並確保DB-25端上的相應引腳接收到該電壓。

用於Sun串列埠的RJ-45-to-DB-25介面卡

訊號

RJ-45端引腳

DB-25側引腳

訊號

CTS

1

4

RTS

DSR

2

20

DTR

RxD

3

2

TxD

GND

4

7

GND

GND

5

TxD

6

3

RxD

DTR

7

6

DSR

RTS

8

5

CTS

要擴展CAB-OCTAL-ASYNC電纜（從comm伺服器）的覆蓋範圍，請使用直通電纜。如果您不需要擴展CAB-OCTAL-ASYNC電纜的覆蓋範圍，請按上述說明將RJ-45插頭連線到RJ-45-to-DB-25介面卡。

註：上面的引出線表適用於大多數具有DB-25串列埠的Sun伺服器。請參閱Sun串列埠和電纜引腳佈局 ，驗證Sun伺服器上的串列埠型別。如果伺服器的串列埠引腳與上表中的引腳不匹配，請將來自Sun的預期訊號與CAB-OCTAL-ASYNC電纜提供的相應訊號匹配，從而建立介面卡。

根據實驗場景，使用Cisco RJ-45-to-DB-25聯結器連線到Sun伺服器的備用方法如下表所示。但是，請使用前面介紹的過程來消除變數。

從Comm伺服器的電纜

延伸纜線

RJ-45-to-DB-25聯結器

CAB-OCTAL-ASYNC(具有內建翻轉的DTE)

需要一根1 RJ-45緞面電纜，帶翻轉(CAB-500RJ)。其他電纜延伸部分（如果需要）必須是直通電纜。

CAB-5MODCM（介面卡標籤為MODEM）此聯結器必須先前未修改。

上面的組合等效於兩個DTE之間的一個零數據機連線。如果您嘗試上述組合，但無法建立連線，請驗證聯結器引出線或建立前面所述的RJ-45-to-B-25介面卡。

Comm伺服器配置

下面的Cisco comm伺服器配置摘錄顯示了連線到Sun控制檯埠的非同步線路的配置。必須按照配置終端/Comm伺服器中的說明配置Comm伺服器。

路由器1

(...)

line 1 16

!--- Configure the lines that are used for sun console connectivity.

session-timeout 20

!--- Session times out after 20 minutes of inactivity.

no exec

!--- Unwanted signals from the attached device do not launch an EXEC session. !--- Prevents the line from being unavailable due to a rogue EXEC process.

exec-timeout 0 0

!--- Disables exec timeout.

transport input all

!--- Allows all protocols to use the line.

(...)

注意：如果此配置不起作用，請在配置模式下使用flowcontrol hardware in命令並重新連線。如果仍然出現問題，請參閱為Sun控制檯訪問配置Comm/Terminal伺服器，以驗證Sun是否接受來自啞終端的控制檯連線。

以下輸出顯示了從comm伺服器(maui-oob-01)到Sun Sparc Ultra 5伺服器（超級網路）的連線，該伺服器連線到comm伺服器的第15行，因此我們在示例中使用了TELNET埠2015。第一個身份驗證由comm伺服器在出站連線上執行。第二個身份驗證由Sun執行。

(...)

maui-oob-01#telnet 172.22.163.26 2015

Trying 172.22.163.26, 2015 ... Open

User Access Verification

Username:

Password:

supersweet console login: root

Password:

Last login: Tue Feb 13 08:01:26 on console

Feb 13 17:34:54 supersweet login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Jumpstart 1.024 August 1997

supersweet:/ ->

(...)

相關資訊

- 為控制檯訪問配置終端/通訊伺服器

- 思科接入伺服器上的終端伺服器中斷字元

- 如何：序列主控台

- Sun串列埠和電纜引腳佈局

- Unix系統管理員資源

- 更詳細的控制檯知識

- 技術支援與文件 - Cisco Systems