目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將說明將思科路由器設定為終端伺服器，以及使用功能表選項管理連線到終端伺服器的裝置的存取。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 終端伺服器設定

- 八進位制電纜

採用元件

本文檔中的資訊基於帶有非同步模組（如HWIC-8A）的第2代整合多業務路由器(ISR G2)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表

組態

步驟1.在路由器上配置環回介面並為其分配IP地址。

Terminalserver(config)#interface loopback 1

Terminalserver(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

步驟2.檢查從終端伺服器到終端裝置的物理連線，並記下每台裝置對應的行號。HWIC-8A提供8行，如輸出所示。

Terminalserver#sh line

Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int

*     0    0 CTY              -    -      -    -    -     7      0    0/0      -

1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

2    2 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/0    3 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     2      3    0/0      -

0/0/1    4 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     3      2    0/0      -

0/0/2    5 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/3    6 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/4    7 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/5    8 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/6    9 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/7   10 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

步驟3.為每個裝置配置IP主機對映，如下例所示。在每台裝置對應的行號中加上2000可以獲得埠號。例如，連線到連線埠0/0/1的裝置的線路編號為4，正如您在前面的輸出中所看到的。用於連線到裝置的埠號為2004(2000+4)。

Terminalserver(config)#ip host R1 2003 10.1.1.1

Terminalserver(config)#ip host R2 2004 10.1.1.1

步驟4。若要設定功能表選項，您可以先設定終端伺服器的標語或標題，如下例所示：

Terminalserver(config)#menu cisco title $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$

步驟5.需要將此命令配置為提供在選單中進行選擇的選項。

Terminalserver(config)#menu cisco prompt $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Choose your option

$

步驟6.您必須配置線路模式，以在選擇選項後強制按Enter鍵。如果不使用此命令，則選單會在選擇後直接運行一個選項。

Terminalserver(config)#menu cisco line-mode

步驟7.為了建立新連線，使用以下選單命令。

Terminalserver(config)#menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003

Terminalserver(config)#menu cisco text 1 login to R1

步驟8.此選單命令可開啟新連線或恢復已配置主機的連線。

Terminalserver(config)#menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2

Terminalserver(config)#menu cisco text 2 login to R2

步驟9.要在進入功能表後清除畫面，使用此命令。

Terminalserver(config)#menu cisco clear-screen

步驟10.為了在螢幕頂部顯示使用者狀態，使用此命令。

Terminalserver(config)#menu main status-line

步驟11.需要配置這些選單命令以退出選單。

Terminalserver(config)#menu cisco command e menu-exit

Terminalserver(config)#menu cisco text e menu-exit

步驟12.要退出終端伺服器連線，請使用以下選單命令。

Terminalserver(config)#menu cisco command q exit

Terminalserver(config)#menu cisco text q disconnect from terminal server

步驟13.當使用者通過Telnet或Secure Shell(SSH)登入時，可在VTY線路下配置這些命令以自動執行選單。

Terminalserver(config)#line vty 0 4

Terminalserver(config-line)#autocommand menu cisco

Terminalserver(config-line)#login local

Terminalserver(config-line)#transport input ssh

Terminalserver(config-line)#transport output all

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

Telnet至R1

Terminalserver#menu cisco

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#sh sessions

Conn         Host                Address            Byte     Idle       Conn Name

*  1       10.1.1.1            10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

Telnet至R2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#sh sessions

Conn       Host               Address          Byte       Idle           Conn Name

1         10.1.1.1           10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

*  2        10.1.1.1            10.1.1.1            0         0

從選單選項退出

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

e

Terminalserver#

從終端伺服器退出

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

q

Terminalserver con0 is now available

Press RETURN to get started.

疑難排解

有時，當您嘗試從終端伺服器連線到終端裝置時，您可能會看到這些錯誤

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...

% Connection refused by remote host

為了解決此問題，您可能需要從終端伺服器清除對應的線路，如以下範例所示：

Terminalserver#clear line 3

[confirm]

[OK]

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open

R1>

相關資訊

- 思科終端伺服器組態

- 技術支援與文件 - Cisco Systems