目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

安裝

簡介

本文檔介紹CVVB的安裝步驟。

作者：Kabeer Noorudeen，思科TAC工程師。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CVVB 11.0託管環境。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

安裝

以下是安裝CVVB的步驟：

步驟1.從CVVB的可啟動CD啟動。選擇要安裝的產品。

步驟2.確認安裝CVVB。

步驟3.選擇平台安裝嚮導的繼續。

步驟4.為修補程式安裝選擇正確的選項，在此示例中您沒有修補程式安裝。

步驟5.按一下Continue以繼續安裝。

步驟6.選擇要安裝的時區。

步驟7.繼續安裝自動協商配置。

步驟8.保留預設MTU大小。

步驟9.輸入伺服器詳細資訊。

步驟10.輸入伺服器的DNS詳細資訊。

步驟11.輸入使用者憑證。

步驟12.輸入組織詳細資訊。

步驟13.選擇它作為第一個節點。

步驟14.捕獲正確的NTP地址。

步驟15.提供用於群集的安全密碼。

步驟16.如果不需要SMTP主機，請選擇No。

步驟17.輸入應用程式使用者憑據。

步驟18.完成安裝步驟。

步驟19.安裝完成後，開啟CVVB app-admin頁面https://<CVVB>/appadmin

步驟20.瀏覽必須部署的許可證。成功部署許可證後，您將看到驗證完成消息。

步驟21.在CVVB上啟用元件。

步驟22.選擇解決方案中使用的相應編解碼器。

步驟23.根據解決方案定義語言配置。

步驟24.成功完成配置後，CVVB將重新啟動。

步驟25. CVVB可用於配置。