目錄

簡介

指令

簡介

本檔案介紹可用於在Cisco Virtual Voice Browser(VVB)命令列介面(CLI)中進行疑難排解的命令。

Cisco VVB提供CLI作為Web管理頁面的替代方法，用於配置和排除系統故障。CLI包含來自思科語音作業系統(VOS)平台框架的命令。

指令

瀏覽機箱大小

運行命令以驗證vvb快取的大小

Show vvb cache browser_cache_size

最大檔案大小

運行此命令可查詢VVB快取中的最大檔案

show vvb cache max_file_size

URL條目

如果您有.wav檔案的URL，可以運行此命令檢視URL的詳細資訊

Show VVB cache cache_entry <cache_entry_url>

在VVB中快取的.wav URL清單

Show VVB cache cache_entry <start_index><end_index>

此命令顯示VVB中的活動呼叫數

Show vvb call active voice summary

此處您可以看到在VXML網關中使用的cisco VVB中的命令：

有關詳細資訊，請參閱：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_0/operations/guide/CVVB_BK_OD58C870_00_operations-guide-for-cisco-virtualized.pdf