目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案將說明WinDump程式與Cisco Unified Contact Center Enterprise(UCCE)Outbound Dialer一起使用時遇到的問題。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco UCCE

- Cisco UCCE 8.x版作業階段啟始通訊協定(SIP)或精簡型使用者端控制通訊協定(SCCP)撥號程式

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Unified Contact Center Enterprise(UCCE)Outbound Dialer。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

檢視出站Dialer進程日誌時，您會發現WinDump進程每15秒崩潰一次：

-------------

13:00:12:615 dialer-baDialer Trace: WinDump process has crashed, restarting...

13:00:12:617 dialer-baDialer Trace: CreateProcess succeeded with szCmdline = windump -I 1

-tt -C 20 -s 0 -W 20 -w DialerCapture udp port 58800

dwProcessId= 262600 hProcess = 256784

13:00:28:843 dialer-baDialer Trace: WinDump process has crashed, restarting...

13:00:28:844 dialer-baDialer Trace: CreateProcess succeeded with szCmdline = windump -I 1

-tt -C 20 -s 0 -W 20 -w DialerCapture udp port 58800

dwProcessId= 262412 hProcess = 256792

13:00:45:069 dialer-baDialer Trace: WinDump process has crashed, restarting...

-------------

WinDump反複崩潰時，會導致記憶體洩漏情況，從而導致Outbound Dialer服務崩潰。

解決方案

可能導致此問題的幾種情況如下：

- Capture Options Outbound Dialer登錄檔項未正確設定。導航到\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems， Inc.\ICM\<Customer Instance > \Dialer，確保Capture Options登錄檔項設定為-i 1 -tt -C 20 -s 0 -W 20 -w DialerCapture。

在某些情況下，登錄檔項設定為-I 1 -tt -C 20 -s 0 -W 20 -w DialerCapture，這會導致崩潰。從早期版本升級出站撥號器時經常會出現這種情況。有關詳細資訊，請參閱思科錯誤ID CSCuh16754（撥號器中的WinDump進程崩潰）。

- Wireshark軟體可能影響捕獲的動態連結庫檔案(DLL)。 如果在伺服器上安裝Wireshark以進行故障排除，並在以後解除安裝，則解除安裝刪除WinPcap可能導致此問題。Wireshark解除安裝過程刪除捕獲的DLL wpcap.dll和packet.dll，這是WinDump需要的。

若要確認所需的檔案是否存在，以及WinDump是否正常運作，請完成以下步驟：

1. 確保wpcap.dll 和Packet.dll 檔案位於以下位置：

- C:\Windows\SysWOW64

- C:\Windows\System32

如果未找到DLL檔案，請聯絡思科技術支援中心(TAC)以獲得正確的DLL檔案版本。

2. 為了確認WinDump進程已正確安裝並正確捕獲資料，請檢查以下命令的輸出：
C:\>windump -V

windump version 3.9.5, based on tcpdump version 3.9.5

WinPcap version 4.1.2 (packet.dll version 4.1.0.2001), based on libpcap version 1.0 branch

1_0_rel0b (20091008)

C:\>windump

windump: listening on \Device\NPF_{5A01EA28-AF57-4456-A653-DD785A20853F}

13:06:20.596189 IP PG2B.43005 > PG2A.domain.net.49220: .3075400616:3075400617(1) ack 1040704317 win

13:06:20.596222 IP PG2A.domain.net.49220 > PG2B.43005: .ack 1 win 255 <nop,nop,sack 1 {0:1}>

13:06:20.606477 IP PG2A.domain.net.49208 > PG2B.45005: .1242670277:1242670278(1) ack 357439054 win 2

13:06:20.607219 IP PG2B.45005 > PG2A.domain.net.49208: .0:1(1) ack 1 win 251