目錄

簡介

問題

解決方案

改進NVIDIA顯示卡和FPS

簡介

本文檔介紹如何確保Windows 7或10平台上的Webex中的影片圖形顯示正確。

問題

在Webex中，當您啟動網路監視器時，所有參與者的影片無法正確顯示，並且顯示為已切斷。

這些影象顯示了問題。

解決方案

確認Windows 7或10系統使用NVIDIA顯示卡：

1. 導航到「開始」>「運行」。

2. 在Open欄位鍵入DxDiag，然後選擇Ok。

3. DirectX診斷工具開啟。

4. 為每個顯示監視器選擇每個顯示頁籤。

5. 在每個顯示頁籤中，搜尋「Device（裝置）」欄位以確保列出NVIDIA圖形卡。

6. 如果是，則根本原因是圖形處理單元(GPU)。

7. 接下來，提高NVIDIA顯示卡效能並提升每秒幀數(FPS)。

改進NVIDIA顯示卡和FPS

1. RMB按一下案頭，然後從選單中選擇「NVIDIA Control Panel（NVIDIA控制面板）」。

2.在「NVIDIA控制面板」的側選單中，選擇「通過預覽調整影象設定」。

3.在該面板中，選擇「使用我的首選項強調：品質」。

4.選擇「應用」按鈕。

5.滑塊移至「品質」。

6.從側邊選單定位至「管理3D」視窗。

7.在此頁籤中，使用「Preferred graphics processor（首選圖形處理器）」下的下拉選單，然後選擇「High-performance NVIDIA processor（高效能NVIDIA處理器）」。

8.在該欄位中，設定特性首選項（如表所示），然後選擇「應用」：

功能

設定

環境阻塞

Off

各向異性濾波

Off

抗鋸齒 — 伽馬校正

於

CUDA-GPU

全部

最大預呈現幀數

4

多顯示/混合GPU加速

單顯示器效能模式

電源管理模式

優先使用最高效能

紋理過濾 — 各向異性樣本選項

Off

紋理濾波 — 負LOD偏移

允許

紋理過濾 — 品質

高效能

紋理濾波 — 三線性最佳化

於

執行緒最佳化

自動

9.在左側面板上，選擇「設定PhysX配置」。

10.在「選擇PhysX處理器」下拉選單下，選擇「GeForce GT 540M」。然後選擇「應用」。