目錄

簡介

Ping的最大數目和MTU大小

簡介

本檔案介紹Cisco TelePresence多方會議橋接器和視訊會議閘道回應的ping的最大數目和最大傳輸單元(MTU)大小。

Ping的最大數目和MTU大小

Cisco TelePresence多方會議網橋和視訊會議網關在通過ping泛洪測試時似乎顯示顯著的資料包丟失。為避免超載，這些裝置的響應會受到限制。這些限制在核心中應用，因此看起來是跨產品的。

下表詳細說明了每台裝置響應的最大ping數和ping的MTU大小：

裝置

最大Ping響應

Ping響應的最大大小

Cisco 4200系列多點控制單元(MCU)

100 ping/秒

76位元組負載

Cisco 8420系列MCU

Cisco 4500系列MCU

Cisco 3200系列ISDN閘道(GW)

思科3241系列ISDN GW

Cisco 8320系列ISDN GW

思科8321系列ISDN GW

Cisco 3500系列IP GW

Cisco 8350系列IP GW

Cisco 8330系列序列GW

Cisco 3200系列IP視訊會議錄製(VCR)

Cisco 8220系列IP VCR

思科8050系列監督器

Cisco 5300系列MCU

199 ping/秒

無限制,

MTU相關

Cisco 8510系列MCU

Cisco 8710系列TelePresence Server(TPS)

Cisco 7010系列TPS

Cisco 3600系列進階媒體閘道