目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何在Cisco WebApp呼叫上啟用模糊或虛擬背景。

必要條件

需求

思科建議您瞭解思科會議伺服器(CMS)和API程式設計。

採用元件

本文檔中的資訊基於CMS版本3.6及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

WebApp參與者現在可以模糊其在WebApp會議中的背景。當您模糊背景時，會使背景顯得模糊不清，並將詳細資訊隱藏在使用者背後。使用者只有在加入會議（而不是在預覽頁面上）後才能模糊其背景。WebApp的監視器設定中包含一個新選項Blur。

註：啟用背景模糊時，建議禁用HD。如果使用背景模糊啟用高畫質，則可能存在音訊和影片同步問題。背景模糊最適合具有圖形處理單元(GPU)的系統。

這是使用「背景模糊」功能所需的最低系統配置：

對於Windows系統：記憶體 — 16 GB，CPU - 1.60 GHz

Mac系統：記憶體 — 16 GB和CPU - 2.30 GHz

設定

API引數 backgroundBlurAllowed 引入以在呼叫級別啟用或禁用背景模糊。它受以下方法支援：

測試場景：

1.指定callProfile，使其具有 backgroundBlurAllowed 已在測試空間上啟用。

2.測試WebApp呼叫以測試空間。

步驟 1.建立callProfile並啟用引數 backgroundBlurAllowed 成長至 true 如下圖所示。

將CallProfile分配到CoSpace，如下圖所示。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

測試帶有模糊背景或成像背景的WebApp呼叫。

步驟 1.從WebApp客戶端向callProfile所在的空間進行測試呼叫 backgroundBlurAllowed 已啟用。按一下 gear 圖示，如下圖所示。

步驟 2.您可以選擇模糊背景，也可以從可用背景影象中進行選擇，如圖所示。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。