目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

簡介

本文檔介紹如何為網真編解碼器(TC)和合作終端(CE)配置電話網路時間協定(NTP)參考。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Telepresence編解碼器端點

- 由CUCM調配的合作終端

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Spark會議室套件CE9.1.4版

- 思科整合通訊管理員(CUCM)軟體版本10.5.2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

TC/CE終端要求在CUCM上配置電話NTP參考，否則它們抱怨未配置NTP伺服器。無法在端點上手動配置，因為端點重新啟動時會丟失配置。

步驟1.在CUCM上，導航至System > Phone NTP Reference。

- 按一下「Add New」。

- 配置NTP伺服器的IP地址，如下圖所示。

- 對於TC和CE終端，模式必須設定為「單播」。

- 按一下儲存。

步驟2.定位至系統>日期/時間組。

- 按一下「Add new」。

- 新增名稱。

- 根據端點的位置選擇時區。

- 選擇格式。

- 按一下Add Phone NTP Reference，然後選擇在步驟1中建立的電話號。

- 按一下Add Selected

- NTP會新增到空白框中，如圖所示。

- 按一下「Save」。

步驟3.導覽至System > Device Pool。

- 選擇TC/CE終端所在的裝置池。

- 在Roaming Sensitive Settings部分的Date/Time Group欄位中，選擇在第2步中建立的組。

- 按一下「Save」，然後「Apply Config」。

要使更改生效，需要重置。重新啟動終端或重新啟動裝置池，這將導致裝置池中的所有裝置重新啟動。

附註：如果重新啟動裝置池，則所有終端都在重新啟動過程中。這將丟棄當前呼叫。建議組織一個裝置池上的所有TC/CE終端以及另一個裝置池上的其他終端和IP電話（不需要NTP電話參考）

驗證

終端重新啟動後，登入終端網路介面驗證它從CUCM獲取配置。

- 必須消除CUCM和NTP錯誤。

- 時間和日期與CUCM電話NTP參考上配置的相同，終端上NTP的狀態為「Synced」，如下圖所示。