目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

GUI

CLI

疑難排解

簡介

本檔案介紹在思科安全存取控制伺服器(ACS)5.4版CLI和GUI上設定登入橫幅所需的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 初始ACS配置

- ACS CLI和GUI訪問

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure ACS版本5.4。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

附註：登入標語「之前」和「之後」的字元限製為250個字元。不能為CLI和GUI配置單獨的標語。請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)以獲取本節中使用的命令的更多資訊。

要在ACS CLI和GUI上配置登入橫幅，請完成以下命令：

1.對於「之前」登入標語消息，請登入到ACS GUI。導航到My Workspace > Login Banner，然後輸入所需的「之前」登入標語消息。

2.從同一位置配置所需的「之後」登入標語消息。

驗證

GUI

「之前」登入標語消息如下所示：

「之後」登入標語消息如下所示：

CLI

「之前」登入標語消息如下所示：

「之後」登入標語消息如下所示：

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。