目錄

簡介

必要條件

採用元件

如何

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文說明如何為Cisco Process Orchestrator(CPO)生成隨機數。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Process Orchestrator版本2.3.1。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

如何

問題

如何在CPO中生成隨機數？

解決方案

編寫VBScript函式來完成此操作（使用「執行Windows指令碼」活動）。

範例：Set arrArgs = WScript.Args min = arrArgs.Item(0)max = arrArgs.Item(1)Randomize Wscript.Echo INT((max-min+1)*Rnd+min)

輸入兩個輸入，Min和Max作為變數。然後，指令碼的輸出是隨機數。

更多資訊

這是一般方法，不是完成任務的唯一方法。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems