目錄

簡介

必要條件

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹當UCS Manager位於域中時，如何設定統一計算系統(UCS)管理器運行時使用者。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Process Orchestrator 2.2及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當UCS Manager位於域中時，嘗試使用本地或域使用者時，運行時使用者（如果未正確配置）將收到身份驗證錯誤。

解決方案

在運行時使用者的使用者名稱上，域或本地必須在前面帶有「ucs — 」的配置中列出。 例如，如果使用者名稱是「bob」，則本地運行時使用者為「ucs-local\bob」。 對於域使用者，它應該是「ucs-domainname\bob」。 正確設定這些運行時使用者後，應該會建立連線。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems