目錄

簡介

必要條件

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文描述使用管理員帳戶連線到電子郵件收件箱目標時出現的問題。

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Enterprise Orchestrator 2.3版和Microsoft Exchange 2007或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

無法使用管理員帳戶將電子郵件收件箱目標連線到Exchange 2007或更高版本系統。

解決方案

Exchange 2007或更高版本中設計不支援通過管理員連線到IMAP或POP3。有關詳細資訊，請參閱Microsoft的管理員無法使用POP3或IMAP 4連線到管理員郵箱文章。您將需要為此功能使用其他帳戶。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems