目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案介紹如何增加Cisco Process Orchestrator(CPO)伺服器配置檔案中的Java堆大小。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於CPO 3.0或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

如果使用者看到任何與Java相關的應用程式存在連線問題、這些應用程式出現一般故障或由於Java元件導致系統崩潰，他們可能會發現需要增加其Java堆大小。

解決方案

CPO伺服器配置檔案中需要增加Java堆大小。

請完成以下步驟：

1. 轉到CPO安裝目錄(例如,C:\Program Files\Cisco\Process Orchestrator)。

2. 停止CPO服務。

3. 編輯Tidal.Automation.Server.Exe.Config檔案。

4. 找到<Tidal.Scheduler.Common.Properties.Settings>標記。

5. 找到<setting name="AdapterHostJMVOptions" serializeAs="String">標記。如果標籤不存在，請建立該標籤，並使用</setting>標記關閉該標籤。

6. 在AdapterHost標籤內，將值更改為<value>-Xms16m -Xmx512m</value>。

附註：如果您有一個更大的系統並且需要更大的堆，則可能必須生成第二個值-Xmx1024m。

7. 日誌中的總條目應顯示為：

<setting name="AdapterHostJVMOptions" serializeAs="String"> <value>-Xms16m

-Xmx512m</value> </setting>

8. 儲存組態檔。

9. 重新啟動CPO服務。