目錄

簡介

安裝修補程式

技術支援

思科總部

相關資訊

簡介

Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 Hotfix 1(Tidal Enterprise Orchestrator 2.3.5 Hotfix 10)應僅應用於Cisco IAC 3.1.1環境。它解決了思科雲智慧自動化內容中的以下問題：

- 缺少多雲支援的Process Orchestrator擴展。(CSCue82287)

- 由於存在多個許可證條目，因此無法提交服務表單(CSCue59798;有關詳細資訊，請參閱許可證故障排除)

- 在某些情況下未發現VM模板作業系統型別(CSCue95356)

- 活動在資料儲存庫群集中建立VM時附加日文字元(CSCue78142)

- 當VM主機名包含受限字元時，委託VM失敗(CSCue9366)

- 發現失敗，UCS管理器超過三個(CSCue76494)

安裝修補程式

在思科技術支援的幫助下安裝Cisco IAC 3.1.1 Hotfix 1。此修補程式旨在僅解決這些特定問題，應僅在環境遇到這些特定問題時才應用。

1. 從Downloads Home>Products>Cloud and Systems Management>Data Center Automation>Process Automation>Cisco Process Orchestrator> Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product>Tidal Enterprise Orchestrator Hotfix-2.3.5下載並安裝Cisco IAC 3.1.1 Hotfix 1。

2. 將.zip檔案的內容解壓到適當的臨時安裝目錄中。

3. 在安裝修補程式之前，請備份TEOPprocess和RequestCenter資料庫。

4. 轉到安裝目錄，然後按兩下setup.exe。

5. 安裝程式將顯示「自動化包匯入」嚮導。選擇以下自動化包：

- 適用於計算的智慧自動化

- 雲端智慧自動化

- 雲端智慧自動化入門版

1. 匯入自動化包後，部署CP_Services_3-1-1_hotfix1.xml CP包。預設情況下，該軟體包放在My Documents\Cisco\Tidal EnterpriseOrchestrator\Extracted Data\IAC Hotfix中。

注意請參閱思科雲智慧自動化3.1.1配置指南的第10-7頁，瞭解類似的部署過程。

技術支援

思科技術支援是您解決您的產品可能遇到的問題的第一聯絡人。在星期一至星期五的中央夏令時(CDT)上午7:00到下午7:00的標準辦公時間內，您可為擁有當前維護合約的客戶提供電話協助。有關聯絡思科的更多資訊，請參閱以下資訊或訪問http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html.

思科總部

Cisco Systems

西塔斯曼路170號

San Jose, CA 95134

電話：650-475-4600

傳真：650-475-4700

相關資訊

排除許可證故障