目錄

簡介

64-QAM，6.4 MHz

DOCSIS通道型別

優勢

限制

混合環境中的CM註冊

要點

前行與星座

上游電源級別

組態

調制配置檔案

電纜調制配置檔案121示例 — 混合模式

混合模式下的5x20S，使用3.2 MHz通道寬度的2-Tick微型插槽

28U混合模式，使用3.2 MHz通道寬度的2-Tick微型插槽

電纜調制配置檔案221示例 — ATDMA模式

在ATDMA模式下使用6.4 MHz通道寬度的1-Tick最小時隙的5x20S

在ATDMA模式下使用6.4 MHz通道寬度的1-Tick最小時隙的28U

驗證ATDMA配置和流量

ATDMA流量驗證

頻譜分析儀驗證

摘要

相關資訊

簡介

進階分時多重存取(ATDMA)是有線電纜資料服務介面規範(DOCSIS)2.0擴充模組，適用於上游（美國）容量。它提供最大為6.4 MHz的5.12 Msym/sec更大的使用者通道，並提供更高的調制方案，如正交幅度調制8(8-QAM)、32-QAM和64-QAM。ATDMA還以十六個T位元組的前向糾錯(FEC)、US突發交織和24抽頭均衡器的形式提供了更多的物理層魯棒性。

較新的線卡上存在的高級實體層(PHY)還提供模數轉換、數位訊號處理和輸入消除，可幫助較舊的DOCSIS 1.0資料機。如需更多有關新的進階PHY功能的資訊，請參閱適用於纜線高速資料的高階PHY層技術。

64-QAM，6.4 MHz

圖1顯示在頻譜分析儀上使用64-QAM的6.4 MHz寬通道。通道寬度明顯，但調制方案不明顯。該外觀還受分析器設定和流量模式的影響。使用流量生成器的隨機模式生成更平滑的軌跡。

圖1 - 64-QAM 6.4 MHz

DOCSIS通道型別

DOCSIS 2.0引入了通道型別來區分上行通道操作的不同模式。這些型別包括：

- 型別1 — 僅限DOCSIS 1.0和1.1。

- 型別2 - DOCSIS 1.x和ATDMA（混合模式）。

DOCSIS 1.x纜線資料機(CM)使用間隔使用代碼(IUC)5和6，而DOCSIS 2.0 CM在新定義的IUC 9、10和11中傳輸，這可能使用1.x中不可用的較高調制順序。為未經請求的授權服務(UGS)流新增了IUC 11。有關調制配置檔案說明，請參閱瞭解上游調制配置檔案。

- 型別3 — 僅限DOCSIS 2.0。

此通道型別使用下游(DS)通道上傳送的上游通道描述符(UCD)中的MAC消息型別29來確保只有2.0 CM嘗試註冊。這可防止1.x CM嘗試使用此美國通道。此外，還為未經請求的授權服務(UGS)流新增了另一個IUC。這稱為IUC 11 for advanced UGS(a-ugs)。

第3類DOCSIS通道具有2個子模式：

- 用於ATDMA的型別3A

- 適用於同步分碼多重進接(SCDMA)的3S型別 — 在2004年末之前，思科的纜線資料機終端系統(CMTS)不能使用此子模式。

優勢

DOCSIS 2.0提供更高的頻譜效率、對現有通道的更好使用、美國方向的更高吞吐量（最高30.72 Mbps）、更高的每數據機速度(具有更多每秒資料包(PPS))和更大的通道（可提供更好的統計複用）。6.4 MHz通道在統計上優於兩個3.2 MHz通道，並且只需要一個美國埠而不是兩個美國埠。

與DOCSIS 2.0支援相結合，最新一代的CMTS線卡支援其他功能，例如改進的輸入消除功能，允許更高階的調制和輕微的頻率重疊。建議不要使用最後這一點，但可以證明它有效。入口抵消被證明是穩健的，可抵抗最壞情況的植物損害，例如公共路徑失真(CPD)、公民頻帶(CB)、短波無線電和火腿無線電等。這將開啟上游頻譜中未使用的部分，並為生命線服務提供保障。

ATDMA在與虛擬介面和負載均衡結合使用時還增強了靈活性。1x1 MAC域可能對商業客戶更有意義，而1x7 MAC域可能更適合住宅客戶。

限制

以下是目前對ATDMA的一些限制：

- 它不適用於負載平衡，因為使用型別2美國通道（混合模式）時未知美國負載均衡權重。 權重與「管道」的總速度相關。 在混合（DOCSIS 1.x和2.0）環境中，1.x CM的重量可能為10.24 Mbps，而2.0 CM的重量可能為15 Mbps。

- 在IOS®軟體版本12.2(15)BC2a及更高版本中的MC5x20S卡上提供該功能。

- 它不能完全與高級頻譜管理配合使用，因為只有兩個可配置的閾值，但是當使用ATDMA的更高調制階數時，可能會保證三個閾值。

- 混合模式的最高通道寬度為3.2 MHz，因此2.0 CM受1.x CM的限制。

- 在MC5x20T卡於2004年底發佈之前，沒有SCDMA支援或「完整」DOCSIS 2.0-CableLabs資格鑑定。

混合環境中的CM註冊

在1.0或1.1模式下，為電纜數據機(CM)調配其配置檔案獨立於使用的PHY模式（分時多工接入[TDMA]、ATDMA或SCDMA）。 將型別、長度、值(TLV)39設定為0可防止2.0 CM在2.0模式下出現。如果TLV 39被省略（預設）或設定為1，則2.0 CM嘗試在2.0模式下聯機。

TLV 40用於啟用2.0 CM中的測試模式。在SP-RFIv2.0-I02-020617的C.1.1.20節中對此進行了指定，在D.3.1節的DOCSIS配置檔案中進一步將其指定為「屬於」。此欄位必須包含在CMTS消息完整性檢查(MIC)計算中。請參閱DOCSIS 2.0 RFI附錄C.1.1.19 ，第336頁。

圖2顯示了必須編輯才能配置TLV 39的檔案。該檔案位於：C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco Broadband Configurator\docsconfig\resources。按一下右鍵DOCSIS_Config-properties並使用文本編輯器將其開啟。

圖2 — 要編輯的配置器應用程式

查詢RemoveUnknownTypeTLV=no，確保它顯示為no。檔案還包含以下行：

# This field is editable.

# This specifies whether the non-DOCSIS, non-PacketCable TLVs (type in range 128 to 250) &

# DOCSIS 2.0 specific TLVs 39 & 40 should be removed when save generated config file.

這允許使用者在配置器應用程式中設定DOCSIS TLV 39。圖3顯示DOCSIS 1.1 CM檔案在使用配置器應用程式時的文本模式。

圖3 — 配置器文本模式

在1.x模式下插入39 = 0以強制2.0 CM註冊，或在2.0模式下插入39 = 1。儲存並重新開啟後，更改顯示如下：

反之，將該行設定為1時，該行顯示Yes。

要點

確保通道寬度符合預期位置。例如，8 MHz中心頻率不合法，因為6.4 MHz通道將延伸到5 MHz的頻帶邊緣之外。使用頻譜組時，請確認頻帶是否足夠大，適合預期的通道。另外請注意，刻度線大小會隨著通道寬度變化而自動變化。6.4 MHz寬通道預設使用最小的1刻度；3.2 MHz，2發卡；1.6 MHz，4發卡；0.8 MHz、8秒等等。

線卡可能使用不同的美國晶片，並且每個晶片需要不同的調制配置檔案。MC5x20S線卡使用TI4522進行美國的物理解調，MC28U使用Broadcom 3138進行美國的解調。兩個線卡都利用DOCSIS 2.0中指定的新DOCSIS MAC-PHY介面(DMPI)。DMPI為思科等CMTS供應商提供靈活性，以使用各種DOCSIS晶片供應商，並為CMTS使用者提供更便宜的產品。

前行與星座

另一個關鍵點是ATDMA前導總是正交相移鍵控(QPSK)0或1，其中0表示低功率前導，1表示高功率前導。原始1.x CM使用的前導碼與資料相同，無論是QPSK還是16-QAM。由於前導碼是兩個符號定位之間的一種一致模式，所以它基本上是雙相移鍵控(BPSK)。 圖4顯示了新的ATDMA前導星座。

圖4 - ATDMA前導碼星座

圖5分別顯示16-QAM和64-QAM星座，而圖6顯示一些不太常用的星座，如8-QAM和32-QAM。

圖5 - 16-QAM和64-QAM星座

圖6 — 不太常見的調制方案星座（8-QAM和32-QAM）

上游電源級別

DOCSIS提供基於美國通道寬度的功率電平範圍。表1列出了相關通道寬度的功率範圍。

表1 — 通道寬度與功率範圍

通道寬度(MHz)

範圍@ CMTS(dBmV)

0.2

-16到14

0.4

-13到17

0.8

-10到20

1.6

-7到23

3.2

-4到26

6.4

-1到29

註：通道寬度加倍，載波雜訊比(CNR)降低3 dB。如果Cisco保持相同的功率譜密度(PSD)，則CM將具有相同的CNR，但您可以讓CM達到最大功率。有關上游最佳化的詳細資訊，請參閱如何提高返迴路徑可用性和吞吐量。

使用的調制還指示CM最大功率輸出。DOCSIS狀態：QPSK為58 dBmV，16-QAM為55 dBmV，64-QAM為54 dBmV，SCDMA為53 dBmV。然而，大多數中國移動將做得更多。

組態

所有命令和命令輸出都顯示在運行Cisco IOS軟體版本12.2(15)BC2a的uBR10k上。在纜線介面組態中，可以為美國連線埠指定docsis-mode，如以下範例所示：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode ?

atdma       DOCSIS 2.0 ATDMA-only channel

tdma        DOCSIS 1.x-only channel

tdma-atdma  DOCSIS 1.x and DOCSIS 2.0 mixed channel

如果選擇了ATDMA模式，則此使用者的1.x CM甚至不應覆蓋範圍，並顯示以下資訊：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode atdma

%Docsis mode set to ATDMA-only (1.x CMs will go offline)

%Modulation profile set to 221

可以使用以下通道寬度：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width ?

1600000     Channel width 1600 kHz, symbol rate 1280 ksym/s

200000      Channel width 200 kHz, symbol rate 160 ksym/s

3200000     Channel width 3200 kHz, symbol rate 2560 ksym/s

400000      Channel width 400 kHz, symbol rate 320 ksym/s

6400000     Channel width 6400 kHz, symbol rate 5120 ksym/s

800000      Channel width 800 kHz, symbol rate 640 ksym/s

如果選擇了6.4 MHz通道寬度，則最小批次自動更改為1勾選，並顯示以下資訊：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000

%With this channel width, the minislot size is now changed to 1 tick

使用show controller指令驗證介面設定：

ubr10k# show controller cable6/0/0 upstream 0

Cable6/0/0 Upstream 0 is up

Frequency 16 MHz, Channel Width 6.400 MHz, 64-QAM Symbol Rate 5.120 Msps

This upstream is mapped to phy port 0

Spectrum Group is overridden

SNR - Unknown - no modems online.

Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 0

Ranging Backoff auto (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval auto (60 ms)

Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5

Modulation Profile Group 221

Concatenation is enabled

Fragmentation is enabled

part_id=0x0952, rev_id=0x00, rev2_id=0x00

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Ticks is = 1

Minislot Size in Symbols = 32

Bandwidth Requests = 0x0

Piggyback Requests = 0x0

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x0

Minislots Granted  = 0x0

Minislot Size in Bytes = 24

Map Advance (Dynamic) : 2180 usecs

UCD Count = 313435

ATDMA mode enabled

運行的介面如下所示：

ubr10k# show running interface cable6/0/0

interface Cable6/0/0

no ip address

cable bundle 1

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 453000000

cable downstream channel-id 0

no cable downstream rf-shutdown

cable upstream max-ports 5

cable upstream 0 connector 0

cable upstream 0 frequency 16000000

cable upstream 0 docsis-mode atdma

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 6400000

cable upstream 0 minislot-size 1

cable upstream 0 modulation-profile 221

cable upstream 0 s160-atp-workaround

no cable upstream 0 shutdown

!--- Output suppressed.

cable upstream 4 connector 16

cable upstream 4 frequency 15008000

cable upstream 4 power-level 0

cable upstream 4 channel-width 1600000

cable upstream 4 minislot-size 4

cable upstream 4 modulation-profile 21

cable upstream 4 s160-atp-workaround

no cable upstream 4 shutdown

調制配置檔案

docsis-mode的引入允許將使用者通道配置為期望的模式。每種模式都有自己的「有效」配置檔案範圍：

- TDMA - cable modulation-profile xx (其中xx等於01到99)TDMA模式要求調制配置檔案號小於100。

- ATDMA-TDMA-cable modulation-profile 1xx (其中xx等於01到99，因此為101到199)

- ATDMA — 電纜調制配置檔案2xx (其中xx等於01到99，因此為201到299)

新的ATDMA突發(稱為間隔使用代碼(IUC))被引入混合和僅ATDMA DOCSIS模式。

- IUC 9 — 高級PHY短期授權(a-short)

- IUC 10 — 高級PHY長期授權（a長）

- IUC 11 — 高級PHY UGS(a-ugs;ATDMA-only mode)

注意：在檢視調制配置檔案時，show run和show cable modulation命令可能不準確。請務必在Cisco IOS軟體版本12.2(15)BC2a中使用show cable modulation cablex/y upstream z來顯示實際使用的設定檔。

注意：每個線卡都有一個「有效」的編號方案：1至10用於傳統卡，x2x用於MC5x20,x4x用於MC28U線卡。表2列出了不同的方案：

表2 — 每個DOCSIS模式的調制配置檔案編號

配置檔案編號

線卡

DOCSIS模式

1–10

MC28C和MC16x

TDMA

21–30

MC5x20S

TDMA

121–130

MC5x20S

TDMA-ATDMA

221–230

MC5x20S

ATDMA

41–50

MC28U

TDMA

141–150

MC28U

TDMA-ATDMA

241–250

MC28U

ATDMA

361–370

MX5x20T

SCDMA

電纜調制配置檔案121示例 — 混合模式

表3是用於ATDMA-TDMA混合模式的MC5x20S線卡的調制配置檔案的示例。粗體文本表示思科構建的配置檔案。

表3 — 混合模式的調制配置檔案設定

IUC

條目

說明

10

a-long

進階PHY長授權突發

9

a-short

進階PHY短授權突發

11

a-ugs

高級PHY未經請求的授權突發

1

initial（初始）

初始測距突發

6

長

長授權突發

混合高

建立預設QPSK/ATDMA QAM-64混合配置檔案

混合低

建立預設QPSK/ATDMA QAM-16混合配置檔案

mix-mid

建立預設QPSK/ATDMA QAM-32混合配置檔案

mix-qam

建立預設QAM-16/ATDMA QAM-64混合配置檔案

qam-16

建立預設QAM-16配置檔案

qpsk

建立預設QPSK配置檔案

2

reqdata

請求/資料突發

3

請求

請求突發

robust-mix-high

建立強大的QPSK/ATDMA QAM-64混合調制配置檔案

robust-mix-mid

建立強大的QPSK/ATDMA QAM-32混合調制配置檔案

robust-mix-qam

建立強大的QAM-16/ATDMA QAM-64混合調制配置檔案

5

short

短授權突發

4

station

站位測距突發

以下範例顯示正確命令以顯示指派給特定使用者的配置檔案：

混合模式下的5x20S，使用3.2 MHz通道寬度的2-Tick微型插槽

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

121 request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152  0  22   no   yes  0    qpsk0 na

121 initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 short   qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 long    qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 a-short qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-long  qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-ugs   qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

28U混合模式，使用3.2 MHz通道寬度的2-Tick微型插槽

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

141 request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152  0  8    no   yes  396  qpsk  no

141 initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 short   qpsk  100 no   0x3  0x4E 0x152  35 25   yes  yes  396  qpsk  no

141 long    qpsk  80  no   0x9  0xE8 0x152  0  135  yes  yes  396  qpsk  no

141 a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152  14 14   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-ugs   64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

電纜調制配置檔案221示例 — ATDMA模式

表4是用於ATDMA模式的MC5x20線卡的調制配置檔案的示例。粗體文本表示思科構建的配置檔案。

表4 - ATDMA模式的調制配置檔案設定

條目

說明

a-long

進階PHY長授權突發

a-short

進階PHY短授權突發

a-ugs

高級PHY未經請求的授權突發

initial（初始）

初始測距突發

混合高

建立預設ATDMA QPSK/QAM-64混合配置檔案

混合低

建立預設ATDMA QPSK/QAM-16混合配置檔案

mix-mid

建立預設ATDMA QPSK/QAM-32混合配置檔案

mix-qam

建立預設ATDMA QAM-16/QAM-64混合配置檔案

qam-16

建立預設ATDMA QAM-16配置檔案

qam-32

建立預設ATDMA QAM-32配置檔案

qam-64

建立預設ATDMA QAM-64配置檔案

qam-8

建立預設ATDMA QAM-8配置檔案

qpsk

建立預設ATDMA QPSK配置檔案

reqdata

請求/資料突發

請求

請求突發

robust-mix-high

建立穩健的ATDMA QPSK/QAM-64混合調制配置檔案

robust-mix-low

建立穩健的ATDMA QPSK/QAM-16混合調制配置檔案

robust-mix-mid

建立穩健的ATDMA QPSK/QAM-32混合調制配置檔案

station

站位測距突發

在ATDMA模式下使用6.4 MHz通道寬度的1-Tick最小時隙的5x20S

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC     Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

221  request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152 0   22   no   yes   0    qpsk0 no

221  initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  a-short 64qam 64  no   0x6  0x4E 0x152 6   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-long  64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-ugs   64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

在ATDMA模式下使用6.4 MHz通道寬度的1-Tick最小時隙的28U

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod   IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

241  request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152 0   8    no   yes   396  qpsk0 no

241  initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152 6   10   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152 96  56   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-ugs   16qam 108 no   0x9  0xE8 0x152 18  16   yes  yes   396  qpsk1 no

有關上游調制配置檔案的詳細資訊，請參閱瞭解上游調制配置檔案。

驗證ATDMA配置和流量

要驗證數據機是否正在使用ATDMA，請發出以下命令以顯示CM功能和配置：

ubr7246-2# show cable modem mac

MAC Address        MAC   Prim  Ver    QoS     Frag Cnct PHS Priv DS    US

State  Sid          Prov                       Saids Sids

0090.8343.9c07    online 11   DOC1.1  DOC1.1  yes  yes  yes BPI  22    5

00e0.6f1e.3246    online 1    DOC2.0  DOC1.1  yes  yes  yes BPI+ 255   16

該命令顯示CM功能，但不一定是它正在執行的操作。

ubr7246-2# show cable modem phy

MAC Address      I/F   Sid USPwr  USSNR  Timing uReflec DSPwr  DSSNR   Mode

(dBmV) (dB)   Offset (dBc)   (dBmV) (dB)

0006.5305.ad7d C3/0/U0  1  41.03  31.13  2806   16      -1.00  34.05   tdma

0000.39f7.8e6b C6/0/U0  5  50.01  36.12  1469   22       0.02  34.08   atdma

000b.06a0.7120 C6/1/U1  1  32.00  36.12  2010   41       6.02  41.05   tdma

該命令顯示CM使用的模式和其他物理層設定。除非配置了remote-query，否則其中有些條目不會顯示。

ATDMA流量驗證

檢驗ATDMA流量時，在美國監控一個電纜數據機是最容易的。ping命令不會得到串連，因此很容易測試是否對小型封包（例如64位元組的乙太網路訊框）使用短授權。發出ping命令，其中包含從CMTS到CM的46位元組。

首先，驗證正確的設定，例如調制配置檔案、運行配置和CM型別。

1. 發出以下命令：

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

242  a-short 64qam 100 no 0x9 0x4E 0x152   7  14  yes  yes 396 qpsk1 no

242  a-long  64qam 160 no 0xB 0xE8 0x152 245 255  yes  yes 396 qpsk1 no

2. 發出以下命令：

ubr7246-2# show cable modem cable6/0

000b.06a0.7116 10.200.100.158  C6/0/U0  online  11  1.00 2065  0  N

3. 對預定的IP地址執行Ping操作並驗證a短插槽是否相應地增加。

由於簡單網路管理通訊協定(SNMP)流量或站台維護，它們的增量可能超出預期。

1. 發出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 2100, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 發出以下命令：

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 46

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 46-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 1/3/28 ms

3. 發出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3100, ATDMA Long Grant Slots 20871

驗證長授權是否用於大型資料包（如1518位元組乙太網幀）的一個簡單方法是發出ping命令，其中1500位元組從CMTS傳送到CM。

1. 發出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3281, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 使用1500位元組乙太網路訊框執行Ping以驗證ATDMA長流量是否正確使用。

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 4/5/36 ms

3. 發出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3515, ATDMA Long Grant Slots 21871

頻譜分析儀驗證

驗證物理層屬性的另一種方法是在頻譜分析器的時域中檢視US資料包。圖7顯示使用6.4 MHz的64-QAM的1518位元組封包。

圖7 — 使用6.4 MHz 64-QAM的1518位元組資料包

資料包僅需要約400 µs，因為它使用高調制方案和符號速率。

圖8顯示使用3.2 MHz的16-QAM的相同資料包。

圖8 — 使用3.2 MHz 16-QAM的1518位元組資料包

資料包需要大約1200 µs，因為它使用較低的調制方案和符號速率。6.4 MHz的64-QAM的輸送量約為30 Mbps;與之相比，16-QAM的吞吐量是3.2 MHz，大約為10 Mbps。兩者之間的差值為三倍，即資料包時間增加三倍。

圖9顯示使用3.2 MHz QPSK的1518位元組封包。

圖9 — 使用3.2 MHz QPSK的1518位元組資料包

資料包需要大約2500微秒，因為它使用最低的調制方案和2.56毫秒/秒的符號速率。3.2 MHz的QPSK大約為5 Mbps，比圖8慢了兩倍，因此資料包的序列化時間要長兩倍。

摘要

思科將提供DOCSIS 2.0高級PHY，具有以下功能：

- Cisco特定應用積體電路(ASIC)MAC（DMPI介面是2.0要求）

- 德州儀器(TI)ATDMA美國、Broadcom DS(5x20)、Broadcom US和DS(28U)

- 整合式上轉換器

- 整合式頻譜管理

- 分散式處理

- 靈活的美國和DS分配（虛擬介面）

- 密集聯結器(5x20)

如果您使用ATDMA的原因是為了提高每個數據機的速度，則必須更改許多其他引數，如最小批次計數、調制配置檔案、最大突發設定、電纜預設phy-burst和其他設定。有關詳細資訊，請參閱瞭解DOCSIS世界中的資料吞吐量。

還有其他因素可以直接影響有線網路的效能，例如服務品質(QoS)配置檔案、有線裝置雜訊、速率限制、節點組合和過度使用等。排解纜線資料機網路中的效能緩慢和瞭解DOCSIS世界中的資料輸送量中，會詳細討論其中的大部分。

注意：確保1.0 CM（不能分段）的最大突發小於2000位元組。

show cab modem命令中可能顯示的一種狀態是reject(na)，表示拒絕的nack。拒絕在以下情況下發生：

- 當數據機在收到來自CMTS的註冊響應後將「註冊NACK」發回CMTS時。

- 如果DOCSIS 1.1（或更高版本）CM未能在正確的時間段內傳送回「註冊ACK」。

相關資訊

- 纜線技術支援

- 技術支援 - Cisco Systems