目錄

簡介

Cisco電纜數據機中的預設橋接配置是什麼樣的？

如何配置用於路由的思科電纜數據機？

如何將電纜數據機配置為執行網路地址轉換(NAT)的路由器？

如何配置電纜網關，使其在沒有網守的情況下靜態執行VoIP?

如何在電纜環境中配置H.323 RAS VoIP?

如何在電纜數據機上配置IPSec?

如何在電纜數據機上配置GRE?

在某些纜線資料機中，纜線介面下會顯示的cable-modem boot admin 2和cable-modem boot oper 5指令的含義是什麼？

哪些纜線資料機符合DOCSIS 1.1?

相關資訊

簡介

本文解答與思科電纜數據機配置相關的常見問題(FAQ)。

問：思科電纜數據機中的預設橋接配置是什麼樣的？

A.將uBR9xx從機箱中拉出並通電後，它將作為網橋運行。請記住，網橋後主機的預設網關必須是電纜數據機終端系統(CMTS)的電纜輔助IP地址。 本範例中使用的是執行Cisco IOS®軟體版本12.1(1)T的uBR924。

這是uBR924聯機後預設配置作為網橋的樣子：

Router#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

!

!

voice-port 0

input gain -2

!

voice-port 1

input gain -2

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.6 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 525000000 7 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.2.3.1

ip classless

no ip http server

!

snmp-server engineID local 00000009020000021685B644

snmp-server packetsize 2048

snmp-server manager

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

有關路由和橋接配置的詳細資訊，請參閱橋接電纜數據機示例配置和驗證。

問：如何配置用於路由的思科電纜數據機？

A. uBR9xx在裝置背面有一個四埠乙太網集線器(uBR904中的4個)。 纜線資料機是機箱外面的橋接器裝置。完成以下步驟，將uBR9xx配置為路由器：

1. 從纜線資料機的乙太網路0(e0)和纜線資料機0介面中移除預設命令bridge-group 59和bridge-group 59 spanning-disabled。

2. 在uBR9xx的cable 0介面下發出命令no cable-modem compliant-bridge。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface e0

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#interface cable 0

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no cable-modem compliant bridge

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip routing

Router(config)#^Z

Router#

註：uBR9xx或電纜語音介面卡120(CVA120)網橋後面的PC的預設網關必須設定為CMTS上的電纜輔助IP地址。當電纜數據機配置為路由器時，主機的預設網關與電纜數據機的e0介面相對應。uBR904作為路由器的配置如下所示：

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

no cable-modem compliant bridge

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.10

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

您還需要瞭解uBR9xx在橋接模式中的限制。如需路由和橋接配置的詳細資訊，請參閱橋接纜線資料機範例組態和驗證和路由模式下纜線的範例組態和驗證。

問：如何將電纜數據機配置為執行網路地址轉換(NAT)的路由器？

A.請參閱在Cisco纜線資料機上使用cable-modem dhcp-proxy指令。

問：如何配置電纜網關，使其在沒有網守的情況下靜態執行VoIP?

A.參閱使用H323v2靜態對映的電纜數據機語音配置。

問：如何在電纜環境中配置H.323 RAS VoIP?

A.參閱使用H323v2與網守的動態對映進行電纜數據機語音配置。

問：如何在電纜數據機上配置IPSec?

A.請參閱IPSec Over Cable的示例配置和調試。

問：如何在電纜數據機上配置GRE?

A.請參閱GRE Tunnel Over Cable範例設定和驗證。

問：在某些纜線資料機的纜線介面下顯示，cable-modem boot admin 2和cable-modem boot oper 5指令的含義是什麼？

A. Cisco IOS命令cable-modem boot admin 2 和cable-modem boot oper 5已新增到纜線資料機的纜線介面下，以支援有關從失敗的軟體升級中復原的DOCSIS工程變更通知。在任何情況下都不應更改或刪除這些命令。自Cisco IOS軟體版本12.1(3)T起，這些指令對組態已隱藏，這解釋了為什麼某些纜線資料機顯示這些指令，而某些纜線資料機不顯示這些指令。

問：哪些纜線資料機符合DOCSIS 1.1?

A.請參閱CableHome™ -DOCSIS® -Packet Cable®認證產品 。

相關資訊

- 寬頻纜線產品支援

- 技術支援 - Cisco Systems