目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

產生靜電的材料

指揮

絕緣體

可疑區域

與不同MSO的差異

ESD腕帶說明

高級預防措施

佈線和電源輸出測試

準備

線路卡插入和CMTS初始化

下游電纜處理

測試每個新線路卡

線上路卡上測試每個下游

對該下游裝置執行功率測量

測試所有五個下行流之後

結論

相關資訊

簡介

根據有線電纜多服務運營商(MSO)的觀察結果以及其他內部調查和討論，思科確定了uBR-MC5x20u-d和uBR-MC2x8u中懷疑導致靜電放電(ESD)的幾個區域。ESD是釋放儲存的靜電以損壞電路。靜電通常儲存在你的身體裡，在你與有著不同電勢的物體接觸時釋放。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 寬頻電纜行業

- Cisco IOS®

- 射頻(RF)佈線

採用元件

本檔案中的資訊是根據搭載Cisco IOS軟體版本12.2(15)BC或更新版本的Cisco通用寬頻路由器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此配置也可用於以下硬體版本：

- uBR-MC5x20u-d卡

- uBR-MC2x8u卡

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

產生靜電的材料

幾乎任何材料都可以產生靜電。儲存或消耗電荷的能力取決於材料的型別。處理靜電時，必須考慮涉及的材料型別。材料分為兩個基本分類：導體和絕緣體。

指揮

導體可以生成跳至ESD敏感元件和元件的電荷。在導體內，電子在整個體內自由移動。因此，當未接地的導體被充電時，導電體的整個體積呈現相同的電位和極性的電荷。由於地面實際上是一個無限的電子源和容器，因此可以將帶電導體連線到地面以便中和它。如果導體帶正電並連線到地面，則所需數量的電子從地面流到導體直至導體變為中性。反之，如果導體帶負電後連線到地面，則多餘的電子流到地面，直到導體變為中性。以下是導線的示例：

圖A:指揮示例

絕緣體

絕緣體可以充電。這些儲存電荷可以被釋放到ESD敏感元件和元件上。在絕緣體中，電子的流動非常有限。因此，絕緣體在其表面的各區域可以保持多種不同電位和極性的靜電。

圖B:絕緣體的電子電荷差異

雖然絕緣體對靜電的反應不同，但在導電時，它們可以通過簡單的接地技術中和。以下是絕緣體的例子：

圖C:絕緣體示例

可疑區域

- 連線到uBR線卡但另一端（F型聯結器）未連線的微型同軸電纜，可能會通過暴露的中心導體引出ESD。當電纜接觸塑膠袋、非ESD地板、其他電纜護套、人體衣服或人體電位(HBP)等物品時，會發生這種情況。

- 可潛在保持充電的攜帶型功率計，如果F微型同軸電纜的中心導體恰好靠近或直接接觸儀表上的聯結器螺紋，則可能導致問題。

- 上轉換器(UPx)在通電時最敏感。因此，建議在安裝期間首先將其電源關閉。

與不同MSO的差異

思科已發現MSO在部署電纜線卡的方式上存在差異，有助於最大限度地降低或消除ESD風險。

- 審慎的MSO會從塑膠袋中完全取出電纜，進行準備，並快速將電纜連續連線到電纜裝置上，幾乎不會延遲。MSO在移至下一根電纜之前，會完全安裝每根電纜。

- 某些MSO不會直接線上卡上執行任何功率輸出測量，而是使用–20dB點在電纜裝置下方。這是它們通過許多分裂器和組合器之後，這些分裂器和組合器進一步衰減訊號。

ESD腕帶說明

將uBR-MC5x20u-d和uBR-MC2x8u卡安裝到思科纜線資料機終端系統(CMTS)中時，始終使用ESD腕帶非常重要。 當您使用任何思科裝置時，鼓勵這種做法。腕帶的一端必須與皮膚和另一端的機箱保持良好接觸，才能正常工作。確保所有裝置正確接地。

警告：訪問CMTS機箱內部之前，請關閉機箱的電源，然後拔下電源線。在機箱周圍應特別小心，因為存在潛在有害電壓。

註：確認裝置已正確接地，並且電源已關閉後，您可以插入電源線，使其通過插頭接地。

警告：腕帶僅用於靜態控制。它不會降低或增加您受到電氣裝置觸電的風險。使用與不帶腕帶時相同的預防措施。

以下步驟說明如何正確使用腕帶：

1. 從信封上拆下腕帶。如圖1所示，一端用銅箔貼片終止（裝置端），另一端有黑色金屬帶外露的區域（腕端）。

圖1:ESD腕帶

2. 開啟腕端以露出粘合劑。將外露的金屬帶（腕端）放在皮膚上，並緊緊用手腕包裹金屬帶(請參見圖2)。

圖2:手腕帶與手腕相連

3. 展開帶的其餘部分，然後將襯裡從相對端（裝置端）的銅箔片中剝離。

4. 將銅箔貼片牢固地壓在uBR機箱的平坦未塗漆的表面上，將其附著到該表面上。思科建議您將其連線到機箱的內部底部、後面板（內部或外部）或機箱底部。請勿接觸任何接頭或線卡(請參見圖3)。

圖3:連線到uBR10k機箱的手腕帶

高級預防措施

高級預防措施圍繞以下三個方面：

- 關閉電源 — 在高風險時期關閉線路卡的電源。例如，每次將任何裝置直接或通過電纜本身連線和斷開連線到線卡時。

- 終止所有電纜(Terminate all cables) — 通過始終在電纜上放置端蓋（而不是在電纜用於測量輸出時設定端蓋），將電纜接受ESD的可能性降至最低。

- 使用衰減器保護 — 始終在電纜上使用–30dB衰減器，因此，如果ESD在高風險時間內通過，則其效果會在到達電纜和線卡UPx時衰減。

佈線和電源輸出測試

具體來說，本節提供了推薦的步驟。

準備

需要在測試過程之前購買以下附加材料：

- 用於F聯結器的75歐姆終結器

- 數量 — 五個終止符應滿足本節中概述的步驟。通常，您需要儘可能多的終端器，因為您需要將這些電纜同時連線到uBR10K。

- -30dB衰減器

- 數量 — 五個衰減器應足以滿足測試環境的需要。

- 示例型別 — Viewsonics製作合適的F聯結器型別線上衰減器。

線路卡插入和CMTS初始化

請完成以下步驟：

1. 首先關閉CMTS電源。

2. 安裝5x20線卡(請參見圖4)。

尚未連線任何電纜。

圖4:將uBR-MC5x20u-d卡安裝到uBR10k機箱

3. 開啟CMTS電源。

4. 對每個線卡發出cable power off(slot/subslot)命令，以關閉所有線卡的電源。

此命令可關閉該特定子插槽/線卡的電源。

注意：僅關閉介面是不夠的。需要使用此命令關閉整個線卡的電源。一般情況下，除電源測試下的線卡外，所有線卡必須始終斷電。對於受測裝置，只有在執行實際功率測量時才必須通電。在連線任何電纜之前，需要先將其關閉。此外，在斷開任何電纜之前必須關閉電源。

下游電纜處理

請完成以下步驟：

1. 將每個五包裝從塑膠袋中完全取出。

2. 將–30dB衰減器新增到5個下行資料流中的每一個(請參見圖6)。

圖6:將衰減器新增到下游電纜

3. 為5個衰減器各新增一個終結器(請參見圖7)。

圖7:將終結器新增到下游電纜

4. 在密集端新增報頭(請參見圖5)。

圖5:將接頭連線到uBR-MC5x20卡

最後，5個包裝的5根電纜中的每根都有以下設定：terminator-----attensator-----F-connector(請參見圖7)。

測試每個新線路卡

請完成以下步驟：

1. 從要測試的第一個線卡開始。

2. 發出cable power off(slot/subslot)命令，以確保要測試的卡已斷電。

3. 將纜線組合連線到要測試的線路卡的下游。

線上路卡上測試每個下游

註：在兩個RF級別設定（55和61 dBmV）下在中心頻率進行了測量，以及在57、363、621和855 MHz中心頻率上58 dBmV的RF級別設定下進行了一系列測量。應在受控實驗室條件下使用處於穩定升溫狀態的儀器和卡進行測量。使用向量訊號分析器HP8591C、AT2500或以上三種（如果可能），以測量每個卡的所有下游埠。

請完成以下步驟：

1. 從要測試的下游開始。

2. 確保處於開啟狀態的下游卡已斷電。

嘗試將電源表凹式F形接頭螺紋接地。

3. 從要測試的下游拆下75歐姆終端，但不拆下其衰減器。

保持衰減器和其它下行鏈路的終端完好無損。

4. 將電源表連線到要測試的下游。

5. 發出cab power on(slot/subslot)命令以啟動線卡。

6. 等待線卡就緒。

對該下游裝置執行功率測量

如需詳細資訊，請參閱使用頻譜分析器取得DOCSIS下游訊號的功率計量。

請完成以下步驟：

1. 電源測量完成後，請在斷開任何連線之前關閉線卡的電源。

2. 從衰減器上拔下電源表。

註：將衰減器連線到密集電纜，而不是電源表。

3. 更換衰減器末端的75歐姆終端。

4. 前進到線卡上的下一個下游，並重複Test Each Downstream on a Line Card一節中的步驟和本節中的步驟，以測試所有5個下行流。

註：允許測量具有2-3dB的方差。

測試所有五個下行流之後

請完成以下步驟：

1. 確保所有線卡已關閉電源。

2. 從剛剛測試的線卡上拔下電纜捆綁包。

3. 重複測試每個新線卡、測試線卡上的每個下游、為該下游執行功率測量以及從該部分執行機箱中下一個線卡的步驟。

重複這些步驟，直到所有線卡都經過測試。

4. 完成uBR機箱的工作後，卸下腕帶並更換機箱蓋。

結論

雖然思科無法保證本文檔中提到的可疑區域是ESD故障的唯一原因，但思科已確認，這些區域可能會造成損害。本文檔中介紹的這些步驟旨在最小化或消除來自可疑來源的ESD問題。預計這些程式完成後，來自可疑來源的任何潛在ESD損害都會顯著減少或消除。因此，思科非常希望這可以幫助MSO降低線卡故障率。

相關資訊

- 使用頻譜分析儀獲取DOCSIS下游訊號的功率測量值

- 電纜射頻(RF)常見問題

- 技術支援與文件 - Cisco Systems