目錄

什麼是Cisco uBR7200系列電纜介面的基本示例配置？

Cisco uBR7100系列電纜介面的基本示例配置是什麼？

如何將纜線資料機終端系統(CMTS)設定為同時執行當日時間(ToD)、簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)和動態主機設定通訊協定(DHCP)?

思科纜線資料機終端系統(CMTS)是否可設定為橋接器？

Cisco CMTS是否支援PPPoE?

如何在DOCSIS1.0中配置基線隱私？

如何在Cisco CMTS上配置捆綁？

Cisco電纜數據機中的預設橋接配置是什麼樣的？

如何配置思科電纜數據機以進行路由？

如何將電纜數據機配置為執行網路地址轉換(NAT)的路由器？

如何配置電纜網關，使其在沒有網守的情況下靜態執行VoIP?

如何在電纜環境中配置H.323 RAS VoIP?

如何在電纜數據機上配置IPSec?

如何在電纜數據機上配置GRE?

誰負責DOCSIS規範，在哪裡可以找到規範？

DOCSIS配置檔案和IOS配置檔案之間有何區別？

要使電纜數據機聯機，DOCSIS協定的最低要求是什麼？

在哪裡可以獲得Cisco模板DOCSIS配置檔案bronze.cm、silver.cm、gold.cm和platinum.cm?

什麼是DOCSIS 1.0+?

DOCSIS 1.0纜線資料機是否與DOCSIS 1.0+ CMTS相容？

什麼是專用QoS擴展？

DOCSIS 1.0+架構如何工作？

我們如何確保為兩條虛擬電話線路調配的ITCM使用者運行時最多只能獲得兩個高品質的動態CBR QoS SID?

我是否需要單獨調配語音和傳真線路？

DOCSIS 1.0中是否存在分段+?

如何在DOCSIS 1.0+系統上調配QoS?

是否需要特殊的配置檔案編輯器來設定DOCSIS 1.0+副檔名？

在DOCSIS 1.0+環境中，是否需要考慮其他網路範圍的配置問題？

在uBR7200上是否存在用於最大化每個上游埠的VoIP呼叫數量的最佳配置？

哪個Cisco IOS軟體版本支援DOCSIS 1.0+?

DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1的遷移計畫是什麼？

哪些版本的IOS支援思科CMTS上的DOCSIS 1.1?

哪些思科硬體平台支援DOCSIS 1.1?

DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1之間的主要區別是什麼？

DOCSIS 1.1有哪些新的軟體功能？

DOCSIS 1.1上是否支援任何新的MIB?

哪些Cisco IOS版本支援Telco-Return?

我是否可以使用標準DOCSIS CPE配置器工具來建立和維護支援DOCSIS 1.1功能的DOCSIS配置檔案？

相容DOCSIS 1.0的纜線資料機是否可在DOCSIS 1.1環境中使用？

如何遠端訪問CNR?

如果CNR伺服器位於防火牆後面，如何遠端訪問CNR?

CNR中的策略是什麼？如何配置？

CNR中的範圍是什麼？如何配置？

如何通過CNR的GUI配置客戶端類處理？

如何計算DHCP選項2的十六進位制值（時間偏移）

CMTS如何知道PC與資料機之間的差異？

為什麼cable relay-agent-option在12.0代碼中不起作用？

如何測量上游RF訊號？

如何測量MC-xx卡的下游功率訊號？

如何測量來自上變頻器輸出的下行功率訊號？

為什麼在GI上變頻器上，頻率必須設定為位元定NTSC通道的中心頻率低1.75 MHz?

「unity gain」是什麼意思？

最小批次大小和通道寬度之間的關聯是什麼？

「Show Cable Modem」狀態是什麼意思？

「*」和「！」是什麼 是否表示「show cable modem」命令上的功率電平讀數？

如何解碼電纜翻動清單？

在橋接模式下，思科電纜數據機後面可以連線多少台客戶端裝置(CPE)裝置？

在路由模式下，思科電纜數據機後面可以連線多少個CPE裝置？

交錯深度值對效能有何影響？

每個CMTS的最大使用者數是多少？

什麼是速率限制令牌桶？

思科uBR7200系列支援的幾個MC卡有何區別？

什麼是Cisco uBR905有線接入路由器？

Cisco uBR905有線接入路由器的典型應用是什麼？

為什麼Cisco uBR905電纜接入路由器是「電纜接入路由器」，而不是「電纜數據機」？

Cisco uBR924有線接入路由器和Cisco uBR905有線接入路由器之間有何區別？

Cisco CVA120系列和Cisco uBR900系列之間的主要區別是什麼？

思科uBR905有線接入路由器在首次客戶發貨(FCS)時有哪些軟體功能集可用？

Cisco uBR905有線接入路由器正面的DS、US和DSNR LED是什麼？它們提供什麼資訊？

Cisco uBR905有線接入路由器CableLabs是否已認證？

Cisco uBR905有線接入路由器是否有EuroDOCSIS版本？

在哪裡可以找到uBR905更詳細的常見問題？

哪些有關CCO的文檔可幫助我瞭解SNMP?

在哪裡可以找到有關CCO的一般故障排除和配置SNMP資訊？

什麼是SNMP陷阱？

如何設定Cisco CMTS(uBR7200、uBR7100和/或uBR10000)以將陷阱傳送到網路管理系統？

Cisco uBR7200系列路由器支援哪些MIB?

具體的電纜MIB是什麼，包括DOCSIS?

執行電纜網路及其載入順序的基本管理需要哪些針對DOCSIS 1.0、DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1的電纜/DOCSIS特定MIB支援？

如何設定SNMP社群字串以管理纜線資料機？

什麼是SNMP遠端查詢？在Cisco CMTS上需要哪個Cisco IOS軟體版本？

如何在Cisco CMTS上配置SNMP遠端查詢？

如何顯示來自CMTS的遠端查詢資訊？

檢索資訊時，為什麼遠端查詢資訊顯示0.0值？

是否可以從UNIX工作站輪詢SNMP查詢？

如何在電纜數據機中設定過濾？

電纜環境中最常見的MIB對象/OID是什麼？在哪個MIB中可以找到它們？

在哪裡可以找到用於將陷阱和Cisco MIB對象ID轉換為對象名稱的線上工具，反之亦然？

相關資訊

問：Cisco uBR7200系列上電纜介面的基本示例配置是什麼？

A.請點選此處。

問：Cisco uBR7100系列上電纜介面的基本示例配置是什麼？

A.請點選此處。

問：如何將纜線資料機終端系統(CMTS)配置為同時運行每日時間(ToD)、簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)和動態主機設定通訊協定(DHCP)?

答：要瞭解此配置的概述，請單擊此處。

有關此配置的更完整討論，請參閱在Cisco CMTS上配置DHCP、ToD、TFTP服務：多功能一體組態。

問：思科纜線資料機終端系統(CMTS)是否可以設定為橋接器？

A.請點選此處。

問：Cisco CMTS是否支援PPPoE?

A.請點選此處。

問：如何在DOCSIS1.0中配置基線隱私？

A.請點選此處。

問：如何在Cisco CMTS上配置捆綁？

A.請點選此處。

問：思科電纜數據機中的預設橋接配置是什麼樣的？

答：要瞭解此配置的概述，請單擊此處。

有關此配置的更完整的討論，請參閱配置電纜數據機橋接。

問：如何配置用於路由的思科電纜數據機？

答：要瞭解此配置的概述，請單擊此處。

有關此配置的更完整討論，請參閱：

- 配置電纜數據機橋接和

- 在路由模式下對電纜的示例配置和驗證

問：如何將電纜數據機配置為執行網路地址轉換(NAT)的路由器？

答：要瞭解此配置的概述，請單擊此處。

有關此配置的更完整的討論，請參閱在電纜數據機上配置NAT。

問：如何配置電纜網關，使其在沒有網守的情況下靜態執行VoIP?

A.請參閱使用H323v2靜態對映配置電纜數據機語音。

問：如何在電纜環境中配置H.323 RAS VoIP?

A.請參閱使用H323v2與網守的動態對映進行電纜數據機語音配置。

問：如何在電纜數據機上配置IPSec?

A.請參閱IPSec Over Cable配置示例和調試。

問：如何在電纜數據機上配置GRE?

答：請參閱配置通過電纜的GRE隧道。

問：誰負責DOCSIS規範，我在哪裡可以找到規範？

A.請參閱CableLabs纜線資料機DOCSIS規範 。

問： DOCSIS配置檔案和IOS配置檔案之間有何區別？

A.請點選此處。

問：要使電纜數據機聯機，DOCSIS協定的最低要求是什麼？

A.請點選此處。

問：在哪裡可以獲得Cisco模板DOCSIS配置檔案bronze.cm、silver.cm、gold.cm和platinum.cm?

A.請點選此處。

問：什麼是DOCSIS 1.0+?

A.請按一下。

問：DOCSIS 1.0纜線資料機是否與DOCSIS 1.0+ CMTS相容？

A.請點選此處。

問：什麼是私有QoS擴展？

A.請點選此處。

問： DOCSIS 1.0+架構如何工作？

A.請點選此處。

問：我們如何確保為兩條虛擬電話線路調配的ITCM使用者運行時最多只能獲得兩個高品質的動態CBR QoS SID?

A.請點選此處。

問：我是否需要單獨調配語音和傳真線路？

A.請點選此處。

Q. DOCSIS 1.0中是否存在分段+?

A.請點選此處。

問：如何在DOCSIS 1.0+系統上調配QoS?

A.請點選此處。

問：我是否需要一個特殊的配置檔案編輯器來設定DOCSIS 1.0+副檔名？

A.請點選此處。

問：在DOCSIS 1.0+環境中，是否還有其他網路範圍的配置問題需要考慮？

A.請點選此處。

問：在uBR7200上是否存在用於最大化每個上游埠的VoIP呼叫數量的最佳配置？

A.請點選此處。

問：哪個Cisco IOS軟體版本支援DOCSIS 1.0+?

答案請點選此處。

有關此問題的更完整討論，請參閱DOCSIS 1.0+服務品質增強功能

問：DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1的遷移計畫是什麼？

A.請點選此處。

問：在思科的CMTS上，哪個版本的IOS支援DOCSIS 1.1?

A.請點選此處。

問：哪些思科硬體平台支援DOCSIS 1.1?

A.請點選此處。

問：DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1之間的主要區別是什麼？

A.請點選此處。

問： DOCSIS 1.1有哪些新的軟體功能？

A.有關此問題的概述，請點選此處。

有關此配置的更完整討論，請參閱適用於Cisco uBR7200系列通用寬頻路由器的DOCSIS 1.1。

問：DOCSIS 1.1上是否支援任何新的MIB?

A.請點選此處。

問：哪個Cisco IOS版本支援Telco-Return?

答：支援Telco-return的Cisco IOS版本是EC、XR和T版本，包括Telco-Return功能集(t)。

問：我是否可以使用標準DOCSIS CPE配置器工具來建立和維護支援DOCSIS 1.1功能的DOCSIS配置檔案？

A.請點選此處。

問：符合DOCSIS 1.0的纜線資料機是否可在DOCSIS 1.1環境中使用？

A.請點選此處。

問：如何遠端訪問CNR?

A.請點選此處。

問：如果CNR伺服器位於防火牆之後，如何遠端訪問CNR?

A.請點選此處。

問： CNR中的策略是什麼？如何配置？

A.請點選此處。

問： CNR中的範圍是什麼？如何配置？

A.請點選此處。

問：如何通過CNR的GUI配置客戶端類處理？

A.請點選此處。

Q.如何計算DHCP選項2（時間偏移）的十六進位制值

A.有關此問題的概述，請點選此處。

有關此問題的更完整的討論，請參閱如何計算DHCP選項2的十六進位制值（時間偏移）。

問：CMTS如何識別PC與資料機的差異？

A.請點選此處。

問：為什麼在12.0代碼中電纜中繼代理選項不起作用？

A.請點選此處。

問：如何測量上游RF訊號？

A.有關此問題的概述，請點選此處。

有關此問題的更完整討論，請參閱將Cisco uBR7200系列路由器連線到電纜頭端。

問：如何測量MC-xx卡的下游功率訊號？

A.請點選此處。

問：如何測量來自上變頻器輸出的下游功率訊號？

A.請點選此處。

問：為什麼在GI上變頻器上，頻率必須設定為位元定NTSC通道的中心頻率低1.75 MHz?

A.請點選此處。

「團結起來」是什麼意思？

A.請點選此處。

最小批次大小和通道寬度之間的關聯性如何？

A.請點選此處。

問：「Show Cable Modem」狀態表示什麼意思？

A.請點選此處。

問：「*」和「！」是什麼 是否表示「show cable modem」命令上的功率電平讀數？

A.請點選此處。

問：如何解碼電纜翻動清單？

A.請點選此處。

問：在橋接模式下，有多少台客戶端裝置(CPE)可以連線到思科電纜數據機後面？

A.請點選此處。

問：在路由模式下，Cisco電纜數據機後面可以連線多少個CPE裝置？

A.請點選此處。

交錯深度值對效能有何影響？

A.請點選此處。

問：每個CMTS的最大使用者數是多少？

A.請參閱每個CMTS的最大使用者數是多少？

問：什麼是速率限制令牌桶？

A.請點選此處。

問：思科uBR7200系列支援的幾個MC卡有何區別？

A.請點選此處。

問：什麼是Cisco uBR905有線接入路由器？

A.請點選此處。

問：思科uBR905有線接入路由器的典型應用是什麼？

A.請點選此處。

問：為什麼Cisco uBR905有線接入路由器是「有線接入路由器」，而不是「有線數據機」？

A.請點選此處。

問：思科uBR924有線接入路由器與思科uBR905有線接入路由器之間有何區別？

A.請點選此處。

問：Cisco CVA120系列和Cisco uBR900系列之間的主要區別是什麼？

A.請點選此處。

問：思科uBR905有線接入路由器在首次客戶發貨(FCS)時有哪些軟體功能集可用？

A.請點選此處。

問：Cisco uBR905有線接入路由器正面的DS、US和DSNR LED是什麼？它們提供什麼資訊？

A.請點選此處。

問：思科uBR905有線接入路由器是否已通過CableLabs認證？

A.請點選此處。

問：Cisco uBR905有線接入路由器是否有EuroDOCSIS版本？

A.請點選此處。

問：在哪裡可以找到uBR905更詳細的常見問題？

A.請閱讀Cisco uBR905有線接入路由器問答，瞭解有關uBR905的更詳細常見問題。

問：哪些有關CCO的文檔可幫助我瞭解SNMP?

答：請參閱網際網路技術概述 — 簡單網路管理協定(SNMP)。

問：在哪裡可以找到有關CCO的一般故障排除和配置SNMP資訊？

A.請參閱有線網路的SNMP常見問題。

問：什麼是SNMP陷阱？

答：有關此問題的概述，請按一下此處。

有關此問題的更完整討論，請參閱瞭解簡單網路管理協定(SNMP)陷阱。

問：如何設定Cisco CMTS(uBR7200、uBR7100和/或uBR10000)以將陷阱傳送到網路管理系統？

A.請點選此處。

問： Cisco uBR7200系列路由器支援哪些MIB?

A.請參閱UBR7200系列MIB支援清單。

有關所有思科產品MIB的完整清單，請轉至Cisco MIB。

問：哪些是特定電纜MIB，包括DOCSIS?

A.請點選此處。

問：要執行電纜網路及其載入順序的基本管理，需要哪些針對DOCSIS 1.0、DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1的電纜/DOCSIS特定MIB支援？

A.請點選此處。

問：如何設定SNMP社群字串以管理纜線資料機？

A.請點選此處。

問：什麼是SNMP遠端查詢？在Cisco CMTS上需要哪個Cisco IOS軟體版本？

A.請點選此處。

問：如何在Cisco CMTS上配置SNMP遠端查詢？

A.有關此問題的概述，請點選此處。

有關remote-query命令的更多詳細資訊，請參閱配置電纜數據機遠端查詢命令。

問：如何顯示來自CMTS的遠端查詢資訊？

A.請點選此處。

問：我檢索資訊時，為什麼遠端查詢資訊顯示0.0值？

A.請點選此處。

問：是否可以從UNIX工作站輪詢SNMP查詢？

A.請點選此處。

問：如何在電纜數據機中設定過濾？

A.請點選此處。

問：在有線環境中使用的最常見的MIB對象/OID是什麼？在哪個MIB中可以找到它們？

A.請點選此處。

問：在哪裡可以找到將陷阱和Cisco MIB對象ID轉換為對象名稱的線上工具，反之亦然？

答：您可以在Cisco IOS MIB Tools頁面上找到SNMP對象導航器。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems