目录

重要公告

IOS AP下载环路

第2波AP可能无法检测到雷达

简介

推荐的AireOS版本

AireOS 8.10

AireOS 8.9、8.8、8.7、8.6

AireOS 8.5

8.5 主系列版本

8.5 IRCM

移动性快捷解决方案

雷达检测修复

常规AireOS版本建议

5520和8540上的CIMC软件说明

软件定义接入 (SDA) 说明

相关信息

重要公告

IOS AP下载环路

从2022年12月5日起，在升级或降级软件时，轻量IOS接入点可能会陷入下载循环。  请参阅：

- 现场通知：FN - 72524 -在软件升级/降级期间，Cisco IOS AP可能仍处于下载状态

- 由于 2022 年 12 月 4 日发布的映像签名证书过期，IOS AP 映像下载失败 (CSCwd80290)

在升级/降级之前。

第2波AP可能无法检测到雷达

以下第2波AP系列(2800、3800、4800、1560、6300)可能无法检测5GHz DFS信道上的雷达，因此可能违反法规要求而运行。请参阅：现场通知：FN74035 -在信道可用性检查时间过后，思科接入点可能无法检测所需级别的雷达-建议软件升级。  有关详细信息，请参阅下面的雷达检测修复说明。

简介

本文档帮助客户查找可用的最可靠的AireOS无线局域网控制器(WLC)软件。思科建议使用每系列发布的WLC软件构建AireOS。这些建议可能每周更新一次。

注意：自2023年5月1日起，AireOS将终止软件维护。  在2025年1月30日之前，仅提供安全/漏洞修复。这包括适用于Aironet接入点的Cisco Mobility Express (ME)软件的软件支持。  请参阅：思科宣布思科无线软件版本8.10的生命周期终止。思科TAC将继续支持在8540、5520和3504无线局域网控制器上运行的AireOS，直至这些平台的最后支持日期（2027年1月31日）。

推荐的AireOS版本

AireOS 8.10

对于使用802.11ac/802.11ax接入点(AP)和8540/5520/3504/vWLC控制器的部署，思科建议使用AireOS 8.10.185.0或8.10.190.0。

- 注意：如果您在DFS信道中运行2800、3800、4800、1560或6300系列AP，请参阅下面的雷达检测修复说明。

- 8.10.185.0介绍了客户端连接问题的重要AP修复(CSCwb82694 、CSCwd59921 、CSCwe04602 、CSCwe07802 、CSCwd21996 及其他)

- 由于现场通知：FN - 72524 -在软件升级/降级期间，Cisco IOS AP可能保留在下载中，请参阅2022年12月4日之后由于映像签名证书过期而导致的IOS AP映像下载失败(CSCwd80290)，因此使用IOS AP的部署不应升级或降级到8.10.183.0之前的版本

- 自2022年9月起生产的某些C9105/9120/9130设备需要支持8.10.181.0或更高版本-请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html。

AireOS 8.9、8.8、8.7、8.6

AireOS 8.9、8.8、8.7和8.6已停产，并且容易受到Field Notice： FN - 72524；的影响，这可以阻止IOS AP下载2022年12月之前发布的软件。客户应升级到最新的8.10。

AireOS 8.5

AireOS 8.5已淘汰；思科将不再发布针对它的修补程序。  请参阅产品公告。  它是以下平台的最后一个系列：AP1600、AP2600、AP3500、AP3600、AP1552（128MB版本）、 AP802、WLC2504、WLC5508、WLC7510、WLC8510、WiSM2。AireOS 8.5有两个分支：

8.5 主系列版本

8.5 Mainline分支支持5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC控制器。  它支持AireOS和旧“新移动”（“融合接入”）控制器(5760/3850/3650)之间的控制器间移动(IRCM)。  它不支持带9800控制器的IRCM。  对于8.5主线部署，TAC建议8.5.182.7或8.5.182.11。

- 注意：如果您在DFS信道中运行2800、3800、4800、1560或6300系列AP，请参阅下面的雷达检测修复说明。

- 注意：加载了17.6.1或更高版本的接入点将无法加入运行2021年7月之前发布的任何AireOS的任何控制器。对于8.5 Mainline，在8.5.182.0及更高版本中修复了此问题。  有关详细信息，请参阅CSCvx98176（仅限注册用户）。

- 注意：但是，TAC不建议在生产中运行8.5.182.0，原因如下：

- CSCvz84912，在WLC具有移动对等体的任何部署中，都可能导致频繁的意外重新加载

- 售后通知：FN - 72524 (CSCwd80290)，可阻止IOS AP下载软件

- 上述问题已在8.5.182.7及更高版本中解决。

8.5 IRCM

8.5 IRCM分支机构仅支持5508/8510/5520/8540/3504控制器。  它支持AireOS和9800控制器之间的IRCM；它不支持使用旧的“新移动”（“融合接入”）控制器的IRCM。  对于8.5 IRCM部署，思科建议使用8.5.182.108或更高版本，这可以修复以下问题：

- 加载了17.6.1或更高版本的无线接入点将无法加入运行2021年7月之前发布的任何AireOS的任何控制器。有关详细信息，请参阅CSCvx98176。

- IOS AP可能无法下载2022年12月之前发布的任何软件。请参阅现场通知：FN - 72524 (CSCwd80290)。

- 注意：如果您在DFS信道中运行2800、3800、4800、1560或6300系列AP，请参阅下面的雷达检测修复说明。

移动性快捷解决方案

对于Mobility Express部署，TAC建议使用最新的8.10版本。

雷达检测修复

如果您运行的是2800、3800、4800、1560或6300系列AP，请注意它们可能无法在5GHz DFS信道中检测到雷达，因此可能会违反法规要求运行。  此问题通过CSCwf67316在8.10.190.0或更高版本、8.5.182.11或更高版本以及8.5.182.108或更高版本中修复。请参阅：现场通知：FN74035 -在信道可用性检查时间之后，思科接入点可能检测不到所需级别的雷达-建议软件升级。

注意：使用CSCwf67316 fix、2800、3800、4800、1560或6300系列AP无线电升级至软件后，AP无线电可能会卡在无法向客户端传输数据帧的状态。  这可以通过CSCwh74663解决。因此，TAC建议具有这些AP型号的客户升级到以下软件（可由TAC提供）：

- 8.10:8.10.190.7或更高版本

- 8.5 mainline：8.5.182.12或更高版本

- 8.5 IRCM：8.5.182.109或更高版本

常规AireOS版本建议

有关常规AireOS版本建议，请参阅：

- 思科无线软件版本迁移公告指南

- 软件研究

5520和8540上的CIMC软件说明

新增：5520和8540控制器应安装CIMC 4.1(2k)，以避免导致WLC丢失证书的FlexFlash问题。  有关从当前CIMC版本升级到4.1(2k)的说明，请参阅Cisco UCX机架式服务器升级表。  （对于5520，输入“C220 M4”作为平台；对于8540，输入“C240 M4”。）

软件定义接入 (SDA) 说明

请始终参阅 SDA 兼容性矩阵，了解最适合 SDA 的代码组合建议。此矩阵列出了 Cisco DNA Center、身份服务引擎 (ISE)、交换机、路由器和无线局域网控制器代码的特定组合，这些组合已通过思科 SDA 解决方案测试团队的测试。

相关信息

- 有关运行IOS XE的无线控制器，请参阅建议用于Catalyst 9800无线LAN控制器的Cisco IOS XE版本

- 使用思科支持社区中的TAC建议的AireOS讨论主题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- Cisco无线解决方案软件兼容性列表