目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

参考

简介

本文档介绍如何在Catalyst 9800无线LAN控制器(WLC)上配置离线（气隙）许可。

先决条件

要求

建议了解9800 WLC和CSSM（思科智能软件管理器）门户的基本操作。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本，但适用于17.3之后的所有版本：

- 虚拟9800-CL WLC版本17.9.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

配置

在WLC上：

步骤1:将许可连接模式设置为“Air Gap”，将AirGap功能设置为“Enabled”：

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

第二步：从WLC导出RUM报告。这会将您当前的许可证使用量保存到文件：

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

在CSSM上：

步骤1:登录您的CSSM帐户。

第二步：导航到“报告”选项卡>>“使用数据文件”。点击“使用数据文件”：

第三步：单击“Browse”>>选择从WLC获取的RUM报告>>单击“Upload Data”：

第四步：将RUM报告上传到CSSM后，“Acknowledgement”列下会出现“Download”按钮。点击“下载”：

在WLC上：

第四步：在WLC上导入ACK:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

验证

应用上述配置步骤后，WLC显示在CSSM上的Inventory >> Product Instances下。

如果注册了HA对中的活动WLC，则活动和备用WLC均会显示在CSSM上的Product Instances选项卡下。

成功配置的WLC的输出示例：

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

故障排除

如果RUM上传到CSSM门户失败，可能是因为WLC已通过门户上的直接连接注册。从CSSM资产中删除设备，然后您可以上传RUM报告。

参考

使用SLUP配置许可